内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

coldStart トラップの原因の特定

1. CLIによるリロード

2.電源障害によるリロード

3.クラッシュ後のリロード

4. SNMPリロードトラップによるシャットダウン

関連情報

概要

SNMP エージェントは、初期化時に coldStart トラップを送信します。トラブルシューティングを行いデバイスがリロードされる理由を確認する際に、このドキュメントの情報を使用できます。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は、オブジェクト ID からオブジェクト名への変換機能など、SNMP トラップを理解している必要があります。

特定の SNMP オブジェクト ユーザは、次の項目に精通している必要があります。

- sysUpTime

- whyReload

- ItsLineSessionTable

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

coldStart トラップの原因の特定

以降のセクションでは、ユーザのルータ上での coldStart トラップの原因について説明します。

1. CLIによるリロード

Oct 13 13:10:17 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:

Cold Start Trap (0) Uptime: 0:00:24.57,

system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (2457) 0:00:24.57,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "reload"

reload show version コマンドは、リロードによって ROM に返されたシステムを示します。

2.電源障害によるリロード

Oct 13 13:19:23 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:

Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 1984,

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.

snmpTrapOID.0 = OID:

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTraps.

coldStart,

system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (1984) 0:00:19.84,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "power-on"

show version コマンドは、電源オンによって ROM に返されたシステムを示します。

3.クラッシュ後のリロード

Oct 13 13:12:05 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:

Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 1984,

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.

snmpTrapOID.0 = OID:

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTraps.

coldStart,

system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (1984) 0:00:19.84,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "error -  Signal 23, Exception

code (0x0024)!, PC 0x801E2EC0"

show versionコマンドは、Signal 23, Exception code (0x0024)!, PC 0x801E2EC0というエラーによってROMに返されたシステムを示します。

管理者がルータへ Telnet 接続し、何らかの作業を実行している場合にルータがクラッシュすると、次のトラップが表示されることもあります。このトラップ（SNMP v2c）は、クラッシュによるリロード後、ルータが起動しているときに生成されます。

Oct 13 13:37:42 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:

Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 8287,

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.

snmpTrapOID.0 = OID:

enterprises.cisco.cisco#.tcpConnectionClose,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineSessionTable.ltsLineSessionEntry.

tslineSesType.2.1 = telnet(5),

tcp.tcpConnTable.tcpConnEntry.tcpConnState.14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 =

finWait2(7),

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnElapsed.

14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = Wrong Type (should be Timeticks): 17,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnInBytes.

14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = 66,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnOutBytes.

14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = 168,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineTable.ltsLineEntry.tsLineUser.2 = ""

または

ルータをリロードする前のトラップの回避に IP 接続が使用できた場合、次のトラップ（SNMP v1）が表示されることがあります。

Oct 13 14:35:55 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:

Enterprise Specific Trap (tcpConnectionClose) Uptime: 0:04:15.25,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineSessionTable.ltsLineSessionEntry.

tslineSesType.130.1 = telnet(5),

tcp.tcpConnTable.tcpConnEntry.tcpConnState.10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 =

established(5),

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnElapsed.

10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = Wrong Type (should be Timeticks): 19504,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnInBytes.

10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = 93,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnOutBytes.

10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = 1766,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineTable.ltsLineEntry.tsLineUser.130 = "cse"

注：例2と3はSNMP v2cを生成するように設定されたルータから取得され、例1と4はSNMP v1トラップを生成するように設定されたルータから取得されます。

4. SNMPリロードトラップによるシャットダウン

Oct 13 14:30:23 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:

Enterprise Specific Trap (reload)

Uptime: 0:03:05.98, system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (18598) 0:03:05.98,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "snmp shutdown request"

ルータのリロード後に show version コマンドを実行すると、リロードによって ROM へ返されたシステムが表示されます。

注：次のバグは、Catalyst 2900/3500 XLスイッチで生成されないcoldStartトラップに関連しています。CSCdy10697 (登録ユーザ専用)、CSCdp41669 (登録ユーザ専用)、およびCSCdm02220 (登録ユーザ専用)。

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems