内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

SNMPを使用するインターフェイスに適用されたクラスベースのQoS詳細の取得

関連情報

概要

このドキュメントでは、SNMP（Simple Network Management Protocol）を使用して、コントロール プレーンに対して適用されたクラスベースの QoS（Quality of Service）の詳細（CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB）に関連するさまざまな値を抽出する方法について説明します。

前提条件

要件

Cisco では次の前提を満たす推奨しています。

- Net-SNMP、またはUNIXベースのオペレーティングシステム上で実行される同様のコマンドラインベースのユーティリティ。シスコデバイスからSNMP MIB（管理情報ベース）をポーリングします。Net-SNMPは、http://www.net-snmp.org/からダウンロードできるサードパーティのオープンソースユーティリティです。

- SNMPポーリングを実行するインターフェイスにQoSを設定して適用する必要があります。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- 12.0(3)T以降を実行するすべてのCisco IOS® デバイス。このドキュメントの手順は、12.2(33) SXJ3が稼働するCisco 6500で確認されたものです。

- Cisco SNMP Object Navigatorは、http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.doからアクセスできます

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

SNMPを使用するインターフェイスに適用されたクラスベースのQoS詳細の取得

ポーリングに必要なオブジェクト識別子(OID)を特定または確認するには、次の手順を使用します。

1. インターフェイスのifindex(Object Identifier/OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1)を取得します。

例1：インターフェイスGigabitEthernet6/1/3のifindexを取得するCLIコマンド：
show snmp mib ifmib ifindex | include GigabitEthernet6/1/3

GigabitEthernet6/1/3: Ifindex = 73

例2：同じインターフェイスのifindexを取得するSNMPコマンド：

UNIX #snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.2.1.2.2 | grep -i GigabitEthernet6/1/3

IF-MIB::ifDescr.73 = STRING: GigabitEthernet6/1/3
これらの例で返されるifindexの値は73です。

2. ステップ1で取得したifindexのcbQosIfIndex(OID 1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.1.1.1.4)を取得します。

例:ifindex 73のcbQosIfIndexを取得するSNMPコマンド：
UNIX #snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.1.1.1.4 | grep -i 73

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.1.1.1.4.1170 = INTEGER: 73
この例で返されるcbQosPolicyIndex (OID 1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.1.1.1.1)の値は1170です。

3. ルータに設定されているクラスマップの名前を取得するには、MIBオブジェクトcbQosCMName(1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.7.1.1.1)を使用します。

出力には、各クラスマップとそのインデックスが表示されます。たとえば、cbQosConfigIndex(1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.2)などです。

UNIX #snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.7.1.1.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.1593 = STRING: "class-default"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.1874801 = STRING:"DOMESTIC_IN

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.5134417 = STRING:"INTERNATIONAL_IN"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.6181089 = STRING:"DOMESTIC_OUT"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.12374209 = STRING:"INTERNATIONAL_OUT"
強調表示されている値6181089をメモします。これはcbQosConfigIndexです。

4. cbQosConfigIndexを使用して、個々のクラスマップのcbQosPolicyIndex (1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.1.1.1.1)およびcbQosObjectsIndex (1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.1)を取得します。

例：クラスマップDOMESTIC_OUTをモニタするコマンド：
UNIX #snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.2

5. オブジェクト識別子(OID)を取得するには、次の出力のステップ3(6181089)で取得したcbQosConfigIndex値を検索します。
UNIX #snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.2 grep -i 'Gauge32: 6181089'

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.5.1.1.2.352.352 = Gauge32: 11986352

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.5.1.1.2.352.1163651 = Gauge32: 9637091

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.5.1.1.2.352.7200738 = Gauge32: 1594

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.5.1.1.2.352.10567713 = Gauge32: 1593

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.5.1.1.2.354.354 = Gauge32: 11986352

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.5.1.1.2.354.431603 = Gauge32: 9637091

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.5.1.1.2.1170.7552545 = Gauge32: 6181089
強調表示されている値は次のとおりです。cbQosConfigIndex (6181089)、cbQosPolicyIndex (1170)、cbQosObjectsIndex (7552545)。

重要：この例では、cbQosConfigIndexと対応するcbQosObjectsIndexはcbQosObjectsType (1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.3) "classmap"用です。 cbQosObjectsTypeのその他のタイプについては、cbQosObjectsIndex(1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.3)の一部としてcbQosObjectsの下で導出された相関を調べる必要があります。 cbQosParentObjectsIndexの定義を参照してください。

6. cbQosClassMapStats(1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.15)からポリシーマップ（QosObjectsType=classmapと相関）からデータをポーリングします。 次の多くのオプションを使用できます。
+-- -R-- Counter   cbQosCMPrePolicyPktOverflow(1)

+-- -R-- Counter   cbQosCMPrePolicyPkt(2)

+-- -R-- Counter64 cbQosCMPrePolicyPkt64(3)

+-- -R-- Counter   cbQosCMPrePolicyByteOverflow(4)

+-- -R-- Counter   cbQosCMPrePolicyByte(5)

+-- -R-- Counter64 cbQosCMPrePolicyByte64(6)

+-- -R-- Gauge     cbQosCMPrePolicyBitRate(7)

+-- -R-- Counter   cbQosCMPostPolicyByteOverflow(8)

+-- -R-- Counter   cbQosCMPostPolicyByte(9)

+-- -R-- Counter64 cbQosCMPostPolicyByte64(10)

+-- -R-- Gauge     cbQosCMPostPolicyBitRate(11)

+-- -R-- Counter   cbQosCMDropPktOverflow(12)

+-- -R-- Counter   cbQosCMDropPkt(13)

+-- -R-- Counter64 cbQosCMDropPkt64(14)

+-- -R-- Counter   cbQosCMDropByteOverflow(15)

+-- -R-- Counter   cbQosCMDropByte(16)

+-- -R-- Counter64 cbQosCMDropByte64(17)

+-- -R-- Gauge     cbQosCMDropBitRate(18)

+-- -R-- Counter   cbQosCMNoBufDropPktOverflow(19)

-- -R-- Counter   cbQosCMNoBufDropPkt(20)

-- -R-- Counter64 cbQosCMNoBufDropPkt64(21)

これらのオプションについては、MIBのSNMP MIB Locatorを参照してください。

たとえば、オブジェクトcbQosCMPostPolicyBitRate (1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.15.1.1.11)は、QoSポリシー実行後にトラフィックのビットレートをポーリングします。

例：ポストポリシービットレートを取得するコマンド：

UNIX # snmpwalk -v2c -c

1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.15.1.1.11.1170.7552545

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.15.1.1.11.1170.7552545 = Gauge32: 27000
強調表示されている値は次のとおりです。cbQosPolicyIndex (1170)、cbQosObjectsIndex (7552545)、およびビットレート（ビット/秒）(27000)。
次に、post policyビットレートを取得するためのコマンドからのCLI出力の抜粋を示します。

7. ルータからポリシーマップ情報を取得し、前の手順で取得した情報と比較します。

次のCLIコマンドを使用します。
Router # show policy-map interface GigabitEthernet6/1/3
次のコマンド出力の抜粋は、検証のために比較する情報の例を示しています。
Class-map: DOMESTIC_OUT (match-any) (7552545/2)

8170810 packets, 979471829 bytes

5 minute offered rate 27000 bps, drop rate 0 bps

Match: any  (5213858)

police:

1024000000 bps, 16777215 limit, 16777215 extended limit

conformed 8170810 packets, 979471829 bytes; actions:

transmit

exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:

drop

conformed 27000 bps, exceed 0 bps
出力を確認して、ポーリングしているデータが正しいことを確認します。

関連情報

- Cisco 7600シリーズルータMIB仕様ガイド