内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

トラブルシュート

5Gバンドに接続されていないデバイス

デバイスのセルラーインターフェイスにIPアドレスが割り当てられていないことを確認

デバイスがSIMカードを認識していることを確認

デバイスが必要なSIMをアクティブに使用していることを確認します

モデムファームウェアがアップデートされ、SIM情報が入力されていることを確認します

Radioの値を確認します。

有効な無線範囲

PSの状態が「Attached」かどうかを確認します

プロファイル設定の確認と正しいAPNの使用

検出されたネットワーク、MCC、およびMNCの値が正しいことを確認する

正しいMCCおよびMNC値への強制的な変更

使用可能なPLMNの確認

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、導入時にPIMモジュールで事前確認を行い、セルラーインターフェイスにIPアドレスが割り当てられていることを確認する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する基本的な知識が推奨されます。

- 5Gセルラーネットワークの基本

- Cisco P-5GS6-GLモジュール

- Cisco IOS® XEおよびCisco IOS® CG

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS® XEバージョン17.06.03a（P-5GS6-GLモジュールがプラグインされたCisco C8300）

これは、SD-WANのコントローラモードでルータに接続されているP-5GS6-GLモジュールに適用されます。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

トラブルシュート

5Gバンドに接続されていないデバイス

1. 取得したネットワーク計画が5G帯域に対して有効であることを通信事業者と確認します。

2. 5Gデバイスが設置されているゾーン内の5Gカバレッジエリアについて、キャリアに確認します。

デバイスのセルラーインターフェイスにIPアドレスが割り当てられていないことを確認

ISR#sh ip int brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0/0   172.16.173.10  YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  up                    up

Gi0/0/1.2989           10.10.22.74     YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet0/0/3   10.244.182.1    YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/4   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet0/0/5   unassigned      YES unset  down                  down

Cellular0/2/0 unassigned YES IPCP up up Cellular0/2/1 unassigned YES IPCP administratively down down

Sdwan-system-intf      10.244.182.1    YES unset  up                    up

Loopback65528          192.168.1.1     YES other  up                    up

NVI0                   unassigned      YES unset  up                    up

Tunnel0                172.16.173.138  YES TFTP   up                    up

Tunnel2989001          10.10.22.74     YES TFTP   up                    up

デバイスがSIMカードを認識していることを確認

ISR#sh controllers cellular 0/X/0 details

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

ISR#sh cellular 0/X/0 security

Active SIM = 0

SIM switchover attempts = 0

Card Holder Verification (CHV1) = Disabled

SIM Status = OK

SIM User Operation Required = None

Number of CHV1 Retries remaining = 3

デバイスが必要なSIMをアクティブに使用していることを確認します

ISR#sh controllers cellular 0/2/0 details

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

モデムファームウェアがアップデートされ、SIM情報が入力されていることを確認します

SIMの情報が入力されていない場合は、SIMが挿入されており、欠陥がないことを確認します。

isr#show cellular 0/X/0 all

Hardware Information

====================

Modem Firmware Version = M0H.020202

Host Firmware Version = A0H.000292

Device Model ID = FN980

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

*

*

Radioの値を確認します。

無線の値が有効な範囲を超えている場合は、すべてのアンテナが接続され、障害がないことを確認します。

有効な無線範囲

RSSI:「良好」値が–80 dBmを超えている（たとえば、79は–80を超えている）

RSRP:「良好」値が–105 dBmを超えている（たとえば、-104は–105を超えている）

RSRQ: 「良好」値が–12 dBmを超えている（たとえば、11は–12を超えている）

SNR:「良好」値が5 dBmを超えている（6が5よりも優れている）

RSSI = -128 dBmは通常、モデムがダウンしているか、アンテナが接続されていないことを意味します。無線信号が全くない。

Isr#sh cellular 0/2/0 radio

*

Current RSSI = -65 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -12 dB

Current SNR = 8.4  dB

*

*

PSの状態が「Attached」かどうかを確認します

PS状態が接続されていない場合は、正しいAPNが使用中であり、キャリア側でプロビジョニングされていることを確認します。

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Sun Jan 6 3:11:7 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Home

Network Selection Mode = Automatic

Network = 420 212

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Searching/Not Registered

EMM Sub State = No IMSI

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Network MTU = Not Available

プロファイル設定の確認と正しいAPNの使用

isr#show cellular 0/x/0 profile

Profile password Encryption level =  7

Profile 1 = INACTIVE* **

--------

PDP Type = IPv4

Access Point Name (APN) = SAMIS.M2M

Authentication = None

Profile 2 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = ims

Authentication = None

Profile 5 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4

Access Point Name (APN) = SAMIS.M2M

Authentication = None

* - Default profile

** - LTE attach profile

Configured default profile for active SIM 0 is profile 1.

検出されたネットワーク、MCC、およびMNCの値が正しいことを確認する

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Sun Jan 6 3:11:7 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Home

Network Selection Mode = Automatic

Network = 420 212

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Searching/Not Registered

EMM Sub State = No IMSI

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Network MTU = Not Available

表示されている値が正しくない場合は、https://www.mcc-mnc.com/を使用して確認します。

正しいMCCおよびMNC値への強制的な変更

1. セルラーインターフェイスをシャットダウンします。

conf t

int cellular 0/X/0

shut

2. PLMN検索を実行します。これにより、モデムはエリア内の使用可能なネットワークを強制的に検索します。

cellular 0/X/0 lte plmn search    //This command is entered in PRIV mode, no config mode.

3. PLMN検索が完了したら、次の使用可能なネットワークを参照します。

show cellular 0/X/0 network

4. 目的のネットワークを選択します。

cellular 0/X/0 lte plmn select manual MCC MNC INDX RAT    //Enter the desired MCC,MNC,INDX and RAT from above output

5. 目的のネットワークを強制的に選択するには、次の手順を実行します。

cellular 0/X/0 lte plmn select force MCC MNC INDX RAT   //Enter the desired MCC,MNC,INDX and RAT from above output

使用可能なPLMNの確認

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Tue Jan 8 23:43:48 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Roaming

Network Selection Mode = Automatic

Network = Zain KSA

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Not registered

EMM Sub State = Attach needed

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Available PLMNs at  =  11:31:30 AST Thu Nov 21 2024

Idx MCC MNC RAT     Desc

1   420 1   lte     stc

2   420 3   lte     Mobily

3   420 4   lte     Zain KSA

関連情報

- ハードウェアインストールガイド

- PIM用のソフトウェア設定ガイド

- モデムファームウェアアップグレードガイド（CGおよびPIM）