内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

設定

ネットワーク図

設定

確認

OSPF データベースの検査

関連情報

概要

このドキュメントでは、Open Shortest Path First(OSPF)がノーマルエリアにデフォルトルートを挿入する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

このドキュメントでは、Open Shortest Path First（OSPF）によってノーマル エリアにデフォルト ルートが挿入される方法について説明します。ノーマル エリアに挿入されるデフォルト ルートは、どの OSPF ルータでも発信が可能です。しかし、OSPF ルータはデフォルトでは OSPF ドメインへのデフォルト ルートを生成しません。OSPFでデフォルトルートを生成するには、  default-information originate  コマンドが表示されない場合もあります。

ノーマル エリアにデフォルト ルートをアドバタイズするには、2 つの方法があります。1 つ目は、すでにデフォルト ルートを持つアドバタイジング ルータがある OSPF ドメインに、0.0.0.0 をアドバタイズすることです。2 つ目の方法は、アドバタイジング ルータにすでにデフォルト ルートがあるかないかにかかわらず 0.0.0.0 をアドバタイズすることです。2番目の方法は、キーワードを追加することで実現できます  always 「 default-information originate  コマンドが表示されない場合もあります。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明されている機能を設定する手順を説明します。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次の図で示されるネットワーク設定を使用しています。

ネットワーク図

設定

このドキュメントで使用する設定を次に示します。

- ルータ 10.1.1.1

- ルータ 10.2.2.2

ルータ 10.1.1.1

Current configuration:

hostname r10.1.1.1

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial2/1/0

ip address 10.5.0.1 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

!

end

ルータ 10.2.2.2

Current configuration:

hostname r10.2.2.2

!

interface Loopback0

ip address 10.2.2.2 255.0.0.0

!

interface Serial0/1/0

ip address 10.5.0.2 255.0.0.0

!

interface ATM1/0.20

ip address 10.6.0.2 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

network 10.6.0.0 0.255.255.255 area 0

default-information originate

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.6.0.3

!

end

確認

このセクションでは、設定が正しく動作していることを確認する方法について説明します。

Certain  show コマンドは、Cisco CLIアナライザでサポートされています。このアナライザを使用すると、  show コマンド出力.

注：シスコの内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

- show ip ospf database   - リンクステートアドバタイズメント(LSA)のリストを表示し、それらをリンクステートデータベースに入力します。このリストでは、LSA ヘッダーの情報だけが表示されます。

- show ip ospf database external  - 外部LSAに関する情報のみを表示します。

- show ip route  - ルーティングテーブルの現在のステータスを表示します。

OSPF データベースの検査

次の出力は、このネットワーク環境に与えられたOSPFデータベースの外観を示しています。  show ip ospf database コマンドが表示されない場合もあります。

r10.2.2.2#show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum   Link count

10.2.2.2    10.2.2.2     600     0x80000001    0x9583          1

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID    ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.5.0.0     10.2.2.2     600     0x80000001    0x8E61

Router Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#           Checksum   Link count

10.1.1.1    10.1.1.1     864     0x8000005E     0xD350         2

10.2.2.2    10.2.2.2     584     0x8000001E     0xF667         2

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.6.0.0    10.2.2.2     585     0x80000004    0xA87C

Type-5 AS External Link States

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum    Tag

0.0.0.0    10.2.2.2     601     0x80000001    0xD0D8       0

すでにデフォルト ルートがあるため、ルータ 10.2.2.2 はタイプ 5 LSA をリンク ID 0.0.0.0 で発信します。この結果は、  default-information originate  コマンドを使用します。

r10.2.2.2#show ip ospf database external 0.0.0.0

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Type-5 AS External Link States

LS age: 650

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number )

Advertising Router: 10.2.2.2

LS Seq Number: 80000001

Checksum: 0xD0D8

Length: 36

Network Mask: /0

Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

TOS: 0

Metric: 1

Forward Address: 0.0.0.0

External Route Tag: 0

r10.2.2.2#show ip route 0.0.0.0

S* 10.0.0.0/0 [1/0] via 10.6.0.3, 00:28:00, ATM1/0.20

r10.1.1.1#show ip route ospf

O IA 10.6.0.0/8 [110/65] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

また、  always  キーワードを  default-information originate  ルータのルーティングテーブルにデフォルトルートがない場合でも、ルータに0.0.0.0タイプ5 LSAを発信させるコマンド。

関連情報

- OSPF データベースの解説ガイド

- IPルーティングのサポート

- シスコテクニカルサポートおよびダウンロード