内容

概要

シスコ ルータで NTP チャイマーを有効にするにはどうすればいいですか。

Cisco NTPの設定例はありますか。

ルータのクロック チップを更新するように NTP を設定するにはどうすればいいですか。

NTP に関する詳細情報はどこで入手できますか。

関連情報

概要

この文書では、NTP チャイマーに関してよくある質問（FAQ）について説明します。

Q. CiscoルータでNTPチャイマーを有効にするにはどうすればよいのですか。

A.次の基本コマンドのいずれかを使用できます。

- ntp server (host) [version n]

- ntp peer (host) [version n]

使用するコマンドは、クライアント/サーバまたはピア関係のどちらが必要かによって異なります。MD5 認証、ブロードキャスト、およびアクセス制御用に、その他の機能を利用できます。状況依存ヘルプ機能を使用してヒントを得ることもできます。ntpと入力します。 設定モードで実行します。

show ntp router コマンドについても見ておく必要があります。2 つの例を示します。

router# show ntp assoc

address       ref clock     st  when  poll reach  delay  offset    disp

128.9.2.129  .WWVB.          1   109   512  377    97.8   -2.69    26.7

132.249.16.1 .GOES.          1   309   512  357    55.4   -1.34    27.5

master (synced), # master (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

router# show ntp stat

Clock is synchronized, stratum 2, reference is 132.249.16.1 nominal freq is

250.0000 Hz, actual freq is 249.9981 Hz, precision is 2**19 reference time

is B1A8852D.B69201EE (12:36:13.713 PDT Tue Jun 14 1994) clock offset is

-1.34 msec, root delay is 55.40 msec root dispersion is 41.29 msec, peer

dispersion is 28.96 msec

Q. Cisco NTPの設定例はありますか。

A.もちろん、次の例では、独自のNTPピア、タイムゾーン、およびGMTオフセットを置き換える必要があります。例1はUS Central Time Zone、例3はUS Pacific Time Zoneです。どちらも通常の米国夏時間のプラクティスを説明します。

例1:US Central Time Zone:

...

clock timezone CST -6

clock summer-time CDT recurring

ntp source eth 0

ntp peer (host1)

ntp peer (host2)

ntp peer (host3)

...

例 2：

...

ntp source Ethernet0/0

ntp update-calendar

ntp peer (host1)

ntp peer (host2) prefer

...

例3:US Pacific Time Zone:

...

!--- Granular timestamping of debug and syslog messages.

service timestamps debug datetime localtime

service timestamps log datetime localtime

!--- Pacific Standard Time clock timezone PST -8.

!-- U.S. standard daylight saving time is in effect.

clock summer-time PDT recurring

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!--- NTP broadcast packets out onto the local Ethernet.

ntp broadcast

ntp clock-period 17180319

!--- Ethernet0 is the source for NTP packets.

ntp source Ethernet0

ntp server (host1)

ntp server (host2)

ntp server (host3)

注：ボックスが再起動すると、ntp clock-periodコマンドが自動的に追加され、NTP周波数補正が開始されます。（このコマンドは手動で構成しないでください）。 これは、本質上、ローカル タイムベースとして使用される水晶振動子の周波数による表現です。ほかの方法で計算するには、数日かかることがあります。有意な値を保存するには、約 1 週間後に write mem コマンドを使用します。

Q.ルータのクロックチップを更新するようにNTPを設定するにはどうすればよいのですか。

A. ntp update-calendarコマンドを使用できます。このコマンドを使用すると、NTP はハイ エンド ルータで定期的（1 時間ごと）にクロック チップを更新します。

Q. NTPの詳細はどこで入手できますか。

A. NTPに関する詳細は、デラウェア大学のEE/CIS FTPサーバを参照してください 。そのディレクトリにある clock.txt ファイルにさまざまな公開 NTP サーバの情報が掲載されています。NTP サーバに接続できる無線時刻受信機の情報も掲載されています。

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems