内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

mVPN プロファイルの概要

概要

このドキュメントでは、Multicast over VPN（mVPN）プロファイルの概要を示します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

mVPN プロファイルの概要

次の3つの図は、現在可能なすべてのプロファイルの概要を示しています。

次の点に注意してください。

- コアネットワークでツリーを作成する可能性のあるテクノロジーをリストする列があります。

- 緑の線によって、実現可能なプロファイルがカプセル化によって、Generic Routing Encapsulation（GRE）またはマルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）カプセル化という、2 つの組みに分割されています。

- 黄色の線によって、実現可能なプロファイルがそれらのコンテキストによって、グローバル コンテキストでのマルチキャスト、または Virtual Routing and Forwarding（VRF）コンテキストでのマルチキャストという、2 つの組みに分割されています。

- それぞれに追加のレベルの Border Gateway Protocol（BGP）シグナリングがある、BGPシグナリングなし(デフォルトMDT GREのIPv4マルチキャスト配信ツリー(MDT)を除く)、BGP自動検出(AD)、またはBGP ADとBGP C-MCASTシグナリング（オーバーレイでのマルチキャストのカスタマーシグナリング）。 「追加の」レベルの BGP シグナリングとは、MPLS VPN 経由のユニキャスト（unicast over MPLS VPN）に常に必要な BGP シグナリングの他に追加するレベルのことです。

- 「Rosen」の名前を「Default MDT」に変更

- 0 ～ 26 までの番号が付いた合計 27 のプロファイルがあります。

図1は、MPLS上でマルチキャストを実装するさまざまな方法を示しています。コアツリープロトコルには4つのタイプがあります。PIM、mLDP、P2MP TE、および入力レプリケーション。オーバーレイシグナリング（またはコアツリーへのエッジでのマルチキャスト状態のマッピング）には、次の4つの可能性があります。none、static mapping、PIM、およびBGP。

画像 1

図2と3は、mVPNプロファイルの概要を示しています。

画像 2

画像 3