内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

ネットワーク図

ハイレベル設定

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Nexus 9000でL2イーサネットVPN(EVPN)Virtual Extensible LAN(VXLAN)IPv6オーバーレイを展開する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）

- Open Shortest Path First（OSPF）

- EVPN

- IPV6

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- リリース9.3.931809)が稼働するCisco N9K-C128YC-FX

- リリース9.3(7)が稼働するCisco N9K-C93216TC-FX2

- IPv4およびIPv6に対応したエンドホストを備えたシスコアグリゲーションサービスルータ(ASR)

- リリース9.3931808)が稼働するCisco N9K-C100YC-EX

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

ネットワーク図

ハイレベル設定

1. 機能のインストール

2. IPアドレスの設定 – アンダーレイ

3. IGPの設定：OSPF

4. MP - BGPの設定

5. VLANおよびEVPNオーバーレイの設定

6. ホストとリーフ間のe-BGPの設定

コンフィギュレーション

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

設定をトラブルシューティングするには、次のコマンドを使用します。

#show bgp l2vpn evpn

#show nve peer

#show nve vni

# show ip arp <> >> On host side