内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景

設定

ネットワーク図

確認

参考資料

概要

このドキュメントでは、Cisco Nexus 9000シリーズスイッチにレイヤ2 EVPN over Segment Routing MPLSを導入/設定する方法について説明します。

前提条件

要件

BGP、OSPF、MPLS、LDP、RSVP、EVPN、セグメントルーティング(SR)に関する知識が必要

使用するコンポーネント

9.3.(3)で動作するCisco Nexusスイッチ93360YC-FX2

9.3.(3)で動作するCisco Nexusスイッチ93240YC-FX2

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景

レイヤ2 VPNを定義します。VPLS/L2-EVPNは、IP/MPLSネットワーク上の単一の論理スイッチアーキテクチャで、顧客の複数のブランチを接続するマルチポイントレイヤ2 VPNサービスです。

レイヤ2 EVPN-MPLS SR:

- EVPN(RFC 7432)はBGP MPLSベースのソリューションで、仮想化データセンターネットワークの次世代イーサネットサービスに使用されています

- EVPNは、既存のMPLSテクノロジーから「RD」、「RT」、「VRF」などの複数の構成要素を使用します

- EVPNは、コアでコントロールプレーンベースのMACラーニングを有効にすることで、既存のVPLSとは対照的に動作します

- EVPNでは、EVPNインスタンスに参加しているPEは、MP-BGPプロトコルを使用してコントロールプレーン内のカスタマーMACルートを学習します

- コントロールプレーンのMACラーニングは、フロー単位のロードバランシングによるマルチホーミングのサポートなど、EVPNがVPLSの欠点に対処できるようにする多くの利点を提供します

- SR L2 EVPNはNXOS 9.3(1)で利用可能な新機能で、Nexus 9300 FX2シリーズプラットフォームでサポートされています

L2 EVPN over SR MPLSの制限事項：

- セグメントルーティングレイヤ2 EVPNフラッディングは、入力レプリケーションメカニズムに基づいています

- BUMトラフィックにEVPNタイプ3ルートを使用する

- MPLSコアはマルチキャストをサポートしない

- ARP抑制はサポートされていません

- VPCでの整合性チェックはサポートされていません

- 同じL2 EVIとL3 EVIを一緒に設定することはできません

設定

ネットワーク図

高度な設定手順：

- インストール機能

- Ipアドレスの設定 – アンダーレイ

- IGP-OSPFの設定

- MP-BGPの設定

- VLANとEVPNオーバーレイの設定

- レイヤ2のエンドホストの設定

確認

参考資料

『Segment Routing on Cisco Nexus 9500, 9300, 9200, 3200, and 3100 Platform Switches White paper』

セグメントルーティングMPLSでのレイヤ2 EVPNの設定