内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

CGMP と IGMP スヌーピング Catalyst スイッチ サポート マトリクス

CGMP 機能に関する Catalyst スイッチのサポート一覧

IGMP スヌーピング機能に関する Catalyst スイッチのサポート一覧

GMRP と RGMP Catalyst スイッチ サポート マトリクス

関連情報

概要

このドキュメントでは、さまざまな Cisco Catalyst シリーズ スイッチでのレイヤ 2 マルチキャスト機能のサポートについて説明します。

次の表に、詳細を示します。

- CGMP と IGMP スヌーピング Catalyst スイッチ サポート マトリクス

- CGMP 機能に関する Catalyst スイッチのサポート一覧

- IGMP スヌーピング機能に関する Catalyst スイッチのサポート一覧

- GMRP と RGMP Catalyst スイッチ サポート マトリクス

マルチキャスト機能の実装に関する追加情報、設定例、およびトラブルシューティング ティップスについては、「IP マルチキャスト」サポート ページを参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

CGMP と IGMP スヌーピング Catalyst スイッチ サポート マトリクス

次の表に、Cisco Catalyst スイッチの Cisco Group Management Protocol（CGMP）と Internet Group Management Protocol（IGMP）スヌーピング機能のサポートに関連した情報を示します。

Catalyst プラットフォーム

CGMP（最低限必要なソフトウェア バージョン）

デフォルト

IGMP スヌーピング（最低限必要なソフトウェア バージョン）

デフォルト

IGMP V3 スヌーピング（最低限必要なソフトウェア バージョン）

Catalyst 6000 - Catalyst OS（CatOS）ソフトウェア

非サポート（1）

N/A

サポート（全バージョン）

有効（5.5.9 以降と 6.3.1）

サポート（7.5）（2）

Catalyst 6000 - Cisco IOS® ソフトウェア

非サポート（1）

N/A

サポート（全バージョン）

有効

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(8a)E）

Catalyst 5000

サポート（2.2）

Disabled

サポート（4.1）（3）

Disabled

サポートされていません

Catalyst 4000 - CatOS（スーパバイザ エンジン 1/2）/（2948G/4912G/2980G）

サポート（2.2）

Disabled

サポートされていません

N/A

サポートされていません

Catalyst 4000 - Cisco IOS（スーパバイザ エンジン 2+/3/4/5）

非サポート（1）

N/A

サポート（全バージョン）

有効

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EW）

Catalyst 3550

非サポート（1）

N/A

サポート（全バージョン）

有効

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

Catalyst 3560

Not Supported

N/A

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

有効

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

Catalyst 3750

非サポート（1）

N/A

サポート（全バージョン）

有効

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

Catalyst 2940

非サポート（1）

N/A

サポート（全バージョン）

有効

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

Catalyst 2950;Catalyst 2955

サポートされていません

N/A

サポート（全バージョン）

有効

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

Catalyst 2960

サポートされていません

N/A

サポート（全バージョン）

有効

サポート（全バージョン）

Catalyst 2970

サポートされていません

N/A

サポート（全バージョン）

有効

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

Catalyst 2900XL、Catalyst 3500XL

サポート（全バージョン）

有効

サポートされていません

N/A

サポートされていません

Catalyst 2948G-L3/Catalyst 4908G-L3

サポート（全バージョンで CMF をサポート）（4）

N/A

サポートされていません

N/A

サポートされていません

Catalyst 1900/Catalyst 2820

サポート（5.33）

Disabled

サポートされていません

N/A

サポートされていません

Catalyst 8500

サポート（全バージョンで CMF をサポート）（4）

Disabled

サポートされていません

N/A

サポートされていません

- （1）CGMP サーバ機能は、マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード（MSFC）、MSFC2、Catalyst 4000 スーパバイザ エンジン III/IV、Catalyst 3550 および 3750 スイッチでサポートされます。CGMP レイヤ 2 機能はサポートされません。

- (2) Catalyst 6500 では、ソフトウェア リリース 6.3(10) 以前、同一パケット内に複数のグループが存在する IGMP バージョン 3（V3）パケットは破棄されていました。この問題は、ソフトウェア リリース 6.3(10) で修正されています。 ソフトウェアリリース6.3(x)ではIGMPバージョン2(V2)が実行され、V3はサポートされていません。IGMP V3レポートは、IGMP V3のグループレコードを形成するマルチキャストグループごとにIGMP V2レポートのセットとして扱われます。詳細は、Cisco Bug ID CSCdw61628 （登録ユーザ専用）を参照してください。IGMP V3 はバージョン 7.5 以降のソフトウェア（スーパバイザ エンジン II ベースの Catalyst 6500 システムのみ）でサポートされ、MSFC2 上に Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(11b)E1 以降が必要です。

- (3) Catalyst 5000 では、IGMP スヌーピングのサポートには、Supervisor Engine II G か III G、または NetFlow Feature Card（NFFC）か NFFC II を装着した Supervisor Engine III が必要です。Supervisor Engine ソフトウェア リリース 4.1 以降が必須となります。特定のハードウェアでは、より新しいバージョンのソフトウェアが必要です。（たとえば NFFC II では、ソフトウェア リリース 4.3 以降が必要です。）

- （4）Constrained Multicast Flooding（CMF）は、IGMP スヌーピングを実行するための Cisco IOS ソフトウェア方式です。この方式は、Cisco IOS レイヤ 3 スイッチ用に作成されました。

CGMP 機能に関する Catalyst スイッチのサポート一覧

次の表に、CGMP 機能のサポートとその機能を有効にするコマンドを示します。

Catalyst プラットフォーム

CGMP

CGMP リーブ

ファースト リーブ

Catalyst 5000

set cgmp {enable | disable}

set cgmp leave {enable | disable}

サポートされていません

Catalyst 4000 - CatOS（スーパバイザ エンジン 1/2）/（2948G/4912G/2980G）

set cgmp {enable | disable}

set cgmp leave {enable | disable}

set cgmp fastleave {enable | disable}

Catalyst 2900XL、Catalyst 3500XL

[no] cgmp

[no] cgmp leave processing

サポートされていません

Catalyst 2948G-L3/Catalyst 4908G-L3

[no] bridge cmf

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 1900/Catalyst 2820

[no] cgmp

[no] cgmp leave processing

サポートされていません

Catalyst 8500

[no] bridge cmf

サポートされていません

サポートされていません

IGMP スヌーピング機能に関する Catalyst スイッチのサポート一覧

次の表に、IGMP スヌーピング、IGMP クエリア、IGMP フィルタリング、IGMP スロットリング、および IGMP マルチキャスト VLAN レジストレーション機能のサポートとその機能を有効にするために必要なコマンドを示します。

Catalyst プラットフォーム

IGMP スヌーピング

IGMP ファーストリーブ

IGMP フィルタリング（最低限必要なソフトウェア バージョン）

IGMP クエリア（最低限必要なソフトウェア バージョン）

IGMP スロットリング（最低限必要なソフトウェア バージョン）

マルチキャスト VLAN レジストレーション（最低限必要なソフトウェア バージョン）

Catalyst 6000 - CatOS ソフトウェア

set igmp {enable | disable}

set igmp fastleave {enable | disable}

サポートされていません

set igmp querier {disable | enable} vlan_id 7.1

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 6000 - Cisco IOS ソフトウェア

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping fastleave

サポートされていません

[no] ip igmp snooping querier（VLAN インターフェイス上）（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(8a)E）

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 5000

set igmp {enable | disable}

set igmp fastleave {enable | disable}

サポートされていません

サポートされていません

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 4000 - Cisco IOS ソフトウェア（スーパーバイザ エンジン 2+/3/4）

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(11b)EW）

現在は非サポート

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 3550

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(8)EA1）

現在は非サポート

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(8)EA1）

Catalyst 3560

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)SEA）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

Catalyst 3750

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(11)AX）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)SEA）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(11)AX）

Catalyst 2940

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(11)AX）

現在は非サポート

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(13)AY）

Catalyst 2950;Catalyst 2955

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(9)EA1）

2950：非サポート2955：サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(22)EA4）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

2950：サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(6)EA2c）2955：サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(12c)EA1）

Catalyst 2960

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)FX）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)FX）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)FX）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)FX）

Catalyst 2970

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(11)AX）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)SEA）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1）

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(11)AX）

追加情報

1. IGMPv3 Join および Leave メッセージは、IGMP フィルタリングまたはマルチキャスト VLAN レジストレーションを実行しているスイッチではサポートされません。

2. スイッチは、宛先マルチキャスト MAC アドレスのみに基づく IGMPv3 スヌーピングをサポートし、送信元 MAC アドレスまたはプロキシ レポートに基づくスヌーピングをサポートしません。

GMRP と RGMP Catalyst スイッチ サポート マトリクス

次の表に、Catalyst スイッチ上での Generic Attribute Registration Protocol （GARP）、Multicast Registration Protocol（GMRP）、および Router-Port Group Management Protocol（RGMP）のサポートを示します。

Catalyst プラットフォーム

GMRP（最低限必要なソフトウェア バージョン）

RGMP（最低限必要なソフトウェア バージョン）

Catalyst 6000 - CatOS ソフトウェア

サポート（5.2）

サポート（5.4）

Catalyst 6000 - Cisco IOS ソフトウェア

サポートされていません

サポート（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1E）

Catalyst 5000

サポート（1）（5.1）

サポート（5.4）

Catalyst 4000 - CatOS（スーパバイザ エンジン 1/2）/（2948G/4912G/2980G）

サポート（5.1）

サポートされていません

Catalyst 4000 - Cisco IOS ソフトウェア（スーパーバイザ エンジン 2+/3/4）

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 3550

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 3750

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 2940

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 2950;Catalyst 2955

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 2970

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 2900XL、Catalyst 3500XL

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 1900/Catalyst 2820

サポートされていません

サポートされていません

Catalyst 8500

サポートされていません

サポートされていません

- （1）Catalyst 5000 で GMRP をサポートするためにはスーパバイザ エンジン II、IIG、III、または IIIG が必要です。

追加情報

- IGMP スヌーピングが有効な場合は GMRP を有効にはできません。

- RGMP には、スイッチ上で IGMP スヌーピングが有効になっていることが必要です。

- GMRP および RGMP は、これらをサポートしているスイッチ上で、どちらもデフォルトでは無効にされています。

関連情報

- IP マルチキャストに関するサポートページ

- キャンパス ネットワークにおけるマルチキャスト：CGMP および IGMP スヌーピング

- RGMP の使用：基礎とケーススタディ

- Catalyst OS が稼働する Catalyst スイッチ上で同じ VLAN 上に送信側と受信側が存在する場合のマルチキャスト トラフィックの制限

- スイッチ製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチング テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems