内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

VPN-ID

mVPN に対する IPv4 と IPv6 の有効化

mVPN プロファイル

プロファイル 0 のデフォルト MDT：GRE - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 1 デフォルト MDT - MLDP MP2MP - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 2 のパーティション分割 MDT：MLDP MP2MP - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 3 のデフォルト MDT：GRE - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 4 のパーティション分割 MDT：MLDP MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 5 のパーティション分割 MDT：MLDP P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 6 VRF MLDP：インバンド シグナリング

プロファイル 7 のグローバル MLDP インバンド シグナリング

プロファイル 8 のグローバル静的：P2MP-TE

プロファイル 9 のデフォルト MDT：MLDP - MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 10 VRF スタティック - P2MP TE - BGP-AD

プロファイル 11 のデフォルト MDT：GRE - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 12 デフォルト MDT - MLDP - P2MP - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 13 のデフォルト MDT：MLDP - MP2MP - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 14 のパーティション分割 MDT：MLDP - P2MP - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 15 のパーティション分割 MDT：MLDP MP2MP - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 16 のデフォルト MDT 静的：P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 17 のデフォルト MDT：MLDP - P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 18 デフォルト MDT スタティック - P2MP TE - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 19 のデフォルト MDT：IR - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 20 のデフォルト MDT：P2MP-TE - BGP-AD - PIM - C-mcast シグナリング

プロファイル 21 のデフォルト MDT：IR - BGP-AD - BGP - C-mcast シグナリング

プロファイル 22 のデフォルト MDT：P2MP-TE - BGP-AD BGP - C-mcast シグナリング

プロファイル 23 のパーティション分割 MDT：IR - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 24 のパーティション分割 MDT：P2MP-TE - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 25 パーティション MDT - IR - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 26 のパーティション分割 MDT：P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco IOS® での各マルチキャスト VPN（MVPN）プロファイルの設定方法を説明します（IPv6 のみ）。

注：このドキュメントで説明する設定は、プロバイダー エッジ（PE）ルータに適用されます。

前提条件

要件

このドキュメントで説明する設定を開始する前に、Cisco IOS が稼働する特定のプラットフォームで mVPN プロファイルがサポートされているかどうかを確認してください。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco IOS のすべてのバージョンに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

注：このドキュメントで使用される VRF は、VRF one です。

mVPN プロファイルは、グローバル コンテキストまたは Virtual Routing/Forwarding（VRF）単位で設定されています。 mPN プロファイルに対して IPv6 を有効にする場合には、新しい VRF（VRF 定義）定義方法だけを使用できます。以下が一例です。

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv4

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

address-family ipv6

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

グローバル コンテキストのプロファイルに対して IPv6 のマルチキャスト ルーティングを有効にする必要があります。また、グローバル ループバック インターフェイスで Protocol Independent Multicast Version 6（PIMv6）を有効にしておく必要があります。これは、ipv6 multicast-routing コマンドが有効な場合、およびループバック インターフェイスに IPv6 アドレスがあるか、ipv6 enable コマンドが設定されている場合に該当します。

ipv6 multicast-routing

VRF で VRF コンテキストのプロファイルに対して IPv6 のマルチキャスト ルーティングを有効にする必要があります。

ipv6 multicast-routing vrf one

Multipoint Label Distribution Protocol（MLDP）を使用するプロファイルに対してこのグローバル コマンドを使用して、MLDP のロギングを有効にしておくことをお勧めします。

mpls mldp logging notifications

ipv6 multicast-routing または ipv6 multicast-routing vrf one コマンドが設定されている場合、それぞれグローバル コンテキストまたは VRF コンテキストでデフォルトで PIM for IPv6 が有効になります。

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

ip pim sparse-mode

ipv6 address 2001:DB8:1::1/64

つまり、インターフェイスではデフォルトで ipv6 pim コマンドが有効です。VRF を使用するプロファイルの場合、ユニキャスト トラフィックのために 6 Virtual Provider Edge（6VPE）が完全に動作している必要があります。プロファイル 7 の場合、ユニキャスト トラフィックのために 6 Provider Edge（6PE）が完全に動作している必要があります。

注：マルチキャストが機能するには、ユニキャストが完全に動作している必要があります。

設定

ここでは、Cisco IOS での mVPN プロファイルの設定方法を説明します。

注：このセクションで使用されるコマンドの詳細については、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

VPN-ID

VRF に対して設定される VPN-ID は、MLDP をコア ツリー プロトコルおよびデフォルトのマルチキャスト配信ツリー（MDT）として使用するプロファイルでのみ必要です。

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

âÂ¦

mVPN に対する IPv4 と IPv6 の有効化

デフォルト MDT と Generic Routing Encapsulation（GRE）を使用するプロファイルの場合、mVPN が IPv4 と IPv6 に対して有効な場合、両方のアドレス ファミリに同じデフォルト MDT を使用する必要があります。

異なる AF の異なるプロフィルを混在させることはできません。

パーティション MDT と MLDP を使用するプロファイルでは、mVPN が IPv4 と IPv6 に対して有効な場合、同一ルート PE ルータの AF ごとに異なるパーティション MDT がシグナリングされます。MLDP ツリーの [Opaque] 値に異なるグローバル ID（GID）が設定されます。両方の AF に対して同じ Label Switched Path Virtual Interface（LSPVIF）インターフェイスが使用されます。

両方の AF（IPv4 と IPv6）にプロファイル 14 を使用する例を次に示します。

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv4

mdt auto-discovery mldp

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

送信元10.100.1.6と2001:DB8:2::6は、同じ送信元PEルータPE2の背後にあります。IPv4マルチキャストグループとIPvのマルチキャストルーティング情報データベース(MRIB) 6マルチキャストグループは、入力PEルータのデータベースで異なるラベルスイッチドマルチキャスト(LSM)エントリまたはMLDPエントリを使用するため、両方のグループが異なるMLDPツリーに転送されます。

PE2#show mpls mldp database opaque_type gid

LSM ID : 5   Type: P2MP   Uptime : 02:18:54

FEC Root           : 10.100.1.2 (we are the root)

Opaque decoded     : [gid 65536 (0x00010000)]

Opaque length      : 4 bytes

Opaque value       : 01 0004 00010000

Upstream client(s) :

None

Expires        : N/A           Path Set ID  : 5

Replication client(s):

MDT  (VRF one)

Uptime         : 02:18:54      Path Set ID  : None

Interface      : Lspvif1

10.100.1.4:0

Uptime         : 00:32:50      Path Set ID  : None

Out label (D)  : 20            Interface    : Ethernet2/0*

Local label (U): None          Next Hop     : 10.1.2.4

LSM ID : 6   Type: P2MP   Uptime : 00:37:06

FEC Root           : 10.100.1.2 (we are the root)

Opaque decoded     : [gid 131072 (0x00020000)]

Opaque length      : 4 bytes

Opaque value       : 01 0004 00020000

Upstream client(s) :

None

Expires        : N/A           Path Set ID  : 6

Replication client(s):

MDT  (VRF one)

Uptime         : 00:37:06      Path Set ID  : None

Interface      : Lspvif1

10.100.1.4:0

Uptime         : 00:18:38      Path Set ID  : None

Out label (D)  : 22            Interface    : Ethernet2/0*

Local label (U): None          Next Hop     : 10.1.2.4

PE2#show ip mfib vrf one 232.1.1.1

Entry Flags:    C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS  - MoFRR  Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts:      Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts:   FS Pkt Count/PS Pkt Count

VRF one

(10.100.1.6,232.1.1.1) Flags:

SW Forwarding: 374/0/100/0, Other: 122/0/122

Ethernet0/0 Flags: A

Lspvif1, LSM/6 Flags: F

Pkts: 374/0

PE2#show ipv6 mfib vrf one route FF3E::4000:1

Entry Flags:    C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS  - MoFRR  Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts:      Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts:   FS Pkt Count/PS Pkt Count

VRF one

(2001:DB8:2::6,FF3E::4000:1)

Ethernet0/0 A

Lspvif1, LSM/5 F

mVPN プロファイル

ここでは、各プロファイルに必要な設定について説明します。

プロファイル 0 のデフォルト MDT：GRE - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 0 にはこの設定を使用します。

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt default 232.1.1.1

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv4 mdt

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

注：IPv6 PIM/IP マルチキャスト用に作成されたデフォルト MDT には address-family ipv4 mdt が必要です。ループバック インターフェイスで IPv6 を有効にしておく必要があります。つまり、ループバック インターフェイスで IPv6 アドレスまたは ipv6 enable コマンドが設定されている必要があります。また、VRF で IPv4 に対してマルチキャストが有効に設定されている場合は、IPv6 と IPv4 が PE ルータで同じデフォルト MDT（グローバル コンテキストでは同一マルチキャスト グループ）と同一トンネル インターフェイスを使用します。

プロファイル 1 デフォルト MDT - MLDP MP2MP - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 1 にはこの設定を使用します。

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

プロファイル 2 のパーティション分割 MDT：MLDP MP2MP - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 2 は現在 Cisco IOS ではサポートされておらず、MLDP では Multipoint-to-Multipoint（MP2MP）のパーティション MDT がサポートされていません。

プロファイル 3 のデフォルト MDT：GRE - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 3 にはこの設定を使用します。

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery pim

mdt default 232.1.1.1

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

注：PIMのボーダーゲートウェイプロトコル自動検出(BGP-AD)が使用されているため、プロファイル0に必要なAF IPv4 MDTは不要になりました。ループバックインターフェイスでIPv6を有効にする必要があります。つまり、IPv6 addressまたはipv6 enableコマンドが設定されますループバックインターフェイス。また、VRF で IPv6 に対してマルチキャストが有効に設定されている場合は、IPv6 と IPv4 が PE ルータで同じデフォルト MDT（グローバル コンテキストでは同一マルチキャスト グループ）と同一トンネル インターフェイスを使用します。

プロファイル 4 のパーティション分割 MDT：MLDP MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 4 は現在 Cisco IOS ではサポートされておらず、MLDP では MP2MP のパーティション MDT がサポートされていません。

プロファイル 5 のパーティション分割 MDT：MLDP P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 5 は現在 Cisco IOS ではサポートされておらず、パーティション MDT では PIM シグナリングがサポートされていません。

プロファイル 6 VRF MLDP：インバンド シグナリング

プロファイル 6 にはこの設定を使用します。

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

ipv6 multicast-routing vrf one

ipv6 multicast vrf one mpls source Loopback0

ipv6 multicast vrf one mpls mldp

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

プロファイル 7 のグローバル MLDP インバンド シグナリング

プロファイル 7 にはこの設定を使用します。

ipv6 multicast-routing

ipv6 multicast mpls source Loopback0

ipv6 multicast mpls mldp

interface Ethernet0/0

ip address 10.2.2.2 255.255.255.0

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

!

!

address-family ipv6

redistribute connected

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-label

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

プロファイル 8 のグローバル静的：P2MP-TE

プロファイル 8 は、現在 Cisco IOS ではサポートされていません。

プロファイル 9 のデフォルト MDT：MLDP - MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 9 にはこの設定を使用します。

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

プロファイル 10 VRF スタティック - P2MP TE - BGP-AD

プロファイル 10 は現在 Cisco IOS ではサポートされておらず、Point-to-Multipoint Traffic Engineering（P2MP TE）では BGP-AD がサポートされていません。

プロファイル 11 のデフォルト MDT：GRE - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 11 にはこの設定を使用します。

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery pim

mdt default 232.1.1.1

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

注：PIM用のBGP-ADが使用されるため、プロファイル0に必要なAF IPv4 MDTは不要になりました。ループバックインターフェイスでIPv6を有効にする必要があります。つまり、ループバックインターフェイスでIPv6 addressまたはipv6 enableコマンドがが設定されます。また、VRF で IPv6 に対してマルチキャストが有効に設定されている場合は、IPv6 と IPv4 が PE ルータで同じデフォルト MDT（グローバル コンテキストでは同一マルチキャスト グループ）と同一トンネル インターフェイスを使用します。

プロファイル 12 デフォルト MDT - MLDP - P2MP - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 12 にはこの設定を使用します。

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

プロファイル 13 のデフォルト MDT：MLDP - MP2MP - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 13 にはこの設定を使用します。

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

プロファイル 14 のパーティション分割 MDT：MLDP - P2MP - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 14 にはこの設定を使用します。

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt strict-rpf interface

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate exit-address-family

プロファイル 15 のパーティション分割 MDT：MLDP MP2MP - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 15 は現在 Cisco IOS ではサポートされておらず、MLDP では MP2MP のパーティション MDT がサポートされていません。

プロファイル 16 のデフォルト MDT 静的：P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 16 は、現在 Cisco IOS ではサポートされていません。

プロファイル 17 のデフォルト MDT：MLDP - P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 17 にはこの設定を使用します。

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp p2mp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

プロファイル 18 デフォルト MDT スタティック - P2MP TE - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 18 は、現在 Cisco IOS ではサポートされていません。

プロファイル 19 のデフォルト MDT：IR - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 19 および入力レプリケーション（IR）は、現在 Cisco IOS ではサポートされていません。

プロファイル 20 のデフォルト MDT：P2MP-TE - BGP-AD - PIM - C-mcast シグナリング

プロファイル 20 および P2MP 自動トンネル TE は、現在 Cisco IOS ではサポートされていません。

プロファイル 21 のデフォルト MDT：IR - BGP-AD - BGP - C-mcast シグナリング

プロファイル 21 および IR は、現在 Cisco IOS ではサポートされていません。

プロファイル 22 のデフォルト MDT：P2MP-TE - BGP-AD BGP - C-mcast シグナリング

プロファイル 22 および P2MP 自動トンネル TE は、現在 Cisco IOS ではサポートされていません。

プロファイル 23 のパーティション分割 MDT：IR - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 23 および IR は、現在 Cisco IOS ではサポートされていません。

プロファイル 24 のパーティション分割 MDT：P2MP-TE - BGP-AD - PIM C-mcast シグナリング

プロファイル 24 および P2MP 自動トンネル TE は、現在 Cisco IOS ではサポートされていません。

プロファイル 25 パーティション MDT - IR - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 25 および IR は、現在 Cisco IOS ではサポートされていません。

プロファイル 26 のパーティション分割 MDT：P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast シグナリング

プロファイル 26 および P2MP 自動トンネル TE は、現在 Cisco IOS ではサポートされていません。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在のところ、ここでの設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。