内容

概要

使用するコンポーネント

ブリッジドメインインターフェイスの制限

手順の概要

手順の詳細

ネットワーク図

設定

MACアドレスの割り当て

ブリッジドメインインターフェイス設定の確認

手順の詳細

テクニカルサポート

概要

ブリッジドメインには、レイヤ2ラーニングおよびフォワーディングに参加する一連の論理インターフェイスが含まれている必要があります。オプションで、ブリッジドメインのVLAN IDとルーティングインターフェイスを設定して、レイヤ3 IPルーティングもサポートできます。

Cisco ISR 4000シリーズサービス統合型ルータは、レイヤ2イーサネットセグメントをレイヤ3 IPにパッケージングするためのブリッジドメインインターフェイス(BDI)機能をサポートします。

ブリッジドメインインターフェイスは、次の機能をサポートします。

- IP終端

- レイヤ3 VPN終端

- アドレス解決プロトコル(ARP)、G-ARP、およびP-ARPの処理

- MACアドレスの割り当て

ブリッジドメインインターフェイスを設定する前に、次の概念を理解しておく必要があります。

- イーサネット仮想回線の概要

- ブリッジドメインインターフェイスのカプセル化

- MACアドレスの割り当て

- IPプロトコルのサポート

- IP転送のサポート

- パケット転送

- ブリッジドメインインターフェイス統計情報

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、ISR 4000ルータに基づくものです

ブリッジドメインインターフェイスの制限

ブリッジドメインインターフェイスに関する制限事項は次のとおりです。

システムごとにサポートされるブリッジドメインインターフェイスは4096個だけです。

ブリッジドメインインターフェイスでは、最大伝送ユニット(MTU)サイズを1500 ～ 9216バイトの間で設定できます。

ブリッジドメインインターフェイスは、次の機能のみをサポートします。

- IPv4マルチキャスト

- QOSマーキングとポリシング。シェーピングとキューイングはサポートされていません

- IPv4 VRF

- IPv6ユニキャスト転送

- BGP、OSPF、EIGRP、RIP、ISIS、STATICなどのダイナミックルーティング

- IOS XE 3.8.0以降のホットスタンバイルータプロトコル(HSRP)。

- IOS XE 3.8.0以降の仮想ルータ冗長プロトコル(VRRP)。

- ブリッジドメインインターフェイスは、次の機能をサポートしていません。

- PPP over Ethernet(PPPoE)

- 双方向フォワーディング検出（BFD）プロトコル

- NetFlow

- QoS

- Network-Based Application Recognition（NBAR）または Advanced Video Coding（AVC）

- BDIインターフェイス上に構築されたMPLS TEはサポートされておらず、ブラックホール化されています。

手順の概要

1. enable

2.configure terminal

を選択します。インターフェイスBDIインターフェイス番号

4.encapsulation encapsulation dot1q <first-tag> [second-dot1q <second-tag>]

5.次のいずれかを実行します。

- ip address ip-address mask

- ipv6 address { X:X:X:X::X link-local | X:X:X:X::X /プレフィックス[エニーキャスト | eui-64 ] | autoconfig [ default ]}

6.mac-address { mac-address }

7.no shut

8.interface GigabitEthernet interface number

9.IPアドレスがありません

10.サービスインスタンス[番号]イーサネット

11. encapsulation dot1q <first-tag>

12. bridge-domain <number>

手順の詳細

コマンドまたはアクション

目的

手順 1

configure terminal

Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

手順 2

interface BDI {interface number}

Router(config-if)# interface BDI3

Cisco ISR 4000シリーズサービス統合型ルータのブリッジドメインインターフェイスを指定します。

手順 3

encapsulation encapsulation dot1q [second-dot1q ]

Router(config-if)# encapsulation dot1Q 1 second-dot1q 2

カプセル化タイプを定義します。

この例では、dot1qをカプセル化タイプとして定義する方法を示します。

手順 4

次のいずれかを実行します。

ip address ip-address mask

ipv6 address {X:X:X:X::X link-local | X:X:X:X::X/prefix [ anycast | eui-64 ] | autoconfig [ default ]}

Router(config-if)# ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)# ipv6 address AB01:CD1:123:C::/64 eui-64

ブリッジドメインインターフェイスのIPv4またはIPv6アドレスを指定します。

手順 6

match security-group destination tag sgt-number

Router(config-route-map)# match security-group destination tag 150

security-group destination security tagの値を設定します。

手順 6

mac address {mac-address}

Router(config-if)# mac-address 1.1.1

ブリッジドメインインターフェイスのMACアドレスを指定します。

ステップ7

no shut

Router(config-if)# no shut

ブリッジドメインインターフェイスを有効にします。

手順 8

shut

Router(config-if)# shut

Cisco ISR 4000シリーズサービス統合型ルータのブリッジドメインインターフェイスを無効にします。

ネットワーク図

設定

ISR4000-1

ISR4000-2

インターフェイスBDI1

mac-address 0001.0001.0001

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation dot1Q 100

最後

!

interface GigabitEthernet0/0/1

IPアドレスがありません

negotiation auto

service instance 100 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 1

no shut

!

インターフェイスBDI1

mac-address 0002.0002.0002

ip address 100.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation dot1Q 100

最後

!

interface GigabitEthernet0/0/0

IPアドレスがありません

negotiation auto

service instance 100 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 1

no shut

!

MACアドレスの割り当て

Cisco ISR 4000シャーシのすべてのブリッジドメインインターフェイスは、共通のMACアドレスを共有します。ブリッジドメインの最初のブリッジドメインインターフェイスには、MACアドレスが割り当てられます。その後、同じMACアドレスがそのブリッジドメインで作成されたすべてのブリッジドメインインターフェイスに割り当てられます。

ブリッジドメインインターフェイス設定の確認

手順の詳細

ステップ1 show interfaces bdi

対応するBDIの設定の概要が表示されます。

Router# showlink interfaces bdi 1

BDI1はup、ラインプロトコルはup

ハードウェアはBDI、アドレスは0001.0001.0001(bia 00c8.8bee.5993)

Internet address is 100.1.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

カプセル化802.1Q VLAN、Vlan ID 100、ループバックが設定されていない

Keepalive not supported

ARP type:ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:06:07, output 00:00:50, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue:0/375/0/0 (size/max/drops/flushes);Total output drops:0

Queueing strategy:fifo

Output queue:0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 packets input, 3366 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

87 packets output, 22568 bytes, 0 underruns

出力エラーなし、インターフェイスリセットなし

0 unknown protocol drops

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

手順 2 show platform software interface fp active name

フォワーディングプロセッサのブリッジドメインインターフェイス設定を表示します。

Router# show platform software interface fp active name bdi 1

[Name]：BDI1、ID:8、QFP ID:9、スケジュール：4096

Type:BDI、状態：有効、SNMP ID:4, MTU:1,500

IP アドレス：100.1.1.1

IPV6アドレス：::

Flags:ipv4

ICMPフラグ：unreachables、no-redirects、no-info-reply、no-mask-reply

ICMP6フラグ：到達不能、リダイレクトなし

プロトコルでSMIが有効になっている：UNKNOWN

Authenticated-user:

FRRリンクダウンID:65535

ブリッジドメインID:1

BDIフラグ：0

vNet名：、vNetタグ：0、vNet追加情報：0

ダーティ：unknown

AOM依存関係の健全性チェック：PASS       //BDIハードウェアプログラミングが正しいことを示します。

AOMオブジェクトID:109

手順 3 show platform hardware qfp active interface if-name

データパスのブリッジドメインインターフェイス設定を表示します。

Router# show platform hardware qfp active interface if-name BDI1

一般的なインターフェイス情報

Interface Name:BDI1

Interface state:VALID

プラットフォームインターフェイスハンドル：8

QFPインターフェイスハンドル：9 ミリ秒

Rx uidb:32761

Tx uidb:32759

通信チャネル：0

インターフェイス関係

BGPPA/QPPBインターフェイス設定情報

入力:BGPPA/QPPBが設定されていません。flags:0000

出力:BGPPAが設定されていません。flags:0000

ipv4_input enabled

ipv4_output enabled

layer2_input enabled

layer2_output enabled

ess_ac_inputが有効になっている。

インターフェイスにバインドされた機能：

2 GIC FIA状態

65パント挿入DB

69 cpp_l2bd_svr

41 icmp_svr

43 ipfrag_svr

44 ipreass_svr

プロトコル0:ipv4_input

FIAハンドル – CP:0x56432e2146c0 DP:0xead8fc80

IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_ISSUE(M)

IPV4_INPUT_ARL_SANITY(M)

IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_CONSUME(M)

IPV4_INPUT_FOR_US_MARTIAN(M)

IPV4_INPUT_LOOKUP_PROCESS(M)

IPV4_INPUT_IPPOTIONS_PROCESS(M)

IPV4_INPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE(M)

プロトコル1:ipv4_output

FIAハンドル – CP:0x56432e213fb8 DP:0xead9d100

IPV4_VFR_REFRAG(M)

IPV4_OUTPUT_L2_REWRITE(M)

IPV4_OUTPUT_FRAG(M)

BDI_VLAN_TAG_ATTACH

BDI_LAYER2_LOOKUP_GOTO

LAYER2_BRIDGE

BDI_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE

IPV4_OUTPUT_DROP_POLICY(M)

DEF_IF_DROP_FIA(M)

プロトコル8 - layer2_input

FIAハンドル – CP:0x56432e214d80 DP:0xead83080

LAYER2_INPUT_SIA(M)

LAYER2_INPUT_LOOKUP_PROCESS(M)

LAYER2_INPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE(M)

プロトコル9:layer2_output

FIAハンドル – CP:0x56432e214000 DP:0xead9c880

BDI_VLAN_TAG_ATTACH

BDI_LAYER2_LOOKUP_GOTO

LAYER2_BRIDGE

BDI_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE

LAYER2_OUTPUT_DROP_POLICY(M)

DEF_IF_DROP_FIA(M)

プロトコル14:ess_ac_input

FIAハンドル – CP:0x56432e2140d8 DP:0xead9af00

PPPOE_GET_SESSION

ESS_ENTER_SWITCHING

PPPOE_HANDLE_UNCLASSIFIED_SESSION

DEF_IF_DROP_FIA(M)

ステップ4 debug platform hardware qfp feature

Router# debug platform hardware qfp active feature l2bd client all

選択したCPP L2BDクライアントのデバッグはオンです。

ステップ5 platform trace runtime process forwarding-manager module

Forwarding ManagerプロセスのForwarding Manager Route ProcessorおよびEmbedded Service Processor(ESP)トレースメッセージを有効にします。

Router(config)# platform trace runtime slot F0 bay 0 process forwarding-manager module interfaces level info

ステップ6 platform trace boottime process forwarding-manager module interfaces

ブートアップ時に、Route Processor Forwarding ManagerプロセスのForwarding Manager Route Processor（FRP；ルートプロセッサ）およびEmbedded Service Processor(ESP)トレースメッセージを有効にします。

Router(config)# platform trace boottime slot R0 bay 1 process forwarding-manager forwarding-manager level max

テクニカルサポート

説明

リンク

シスコのサポートおよびドキュメントWebサイトでは、ドキュメント、ソフトウェア、およびツールをダウンロードするためのオンラインリソースを提供しています。これらのリソースを使用して、ソフトウェアのインストールと設定、およびシスコの製品とテクノロジーに関する技術的な問題のトラブルシューティングと解決を行います。Cisco Support and Documentation Webサイトのほとんどのツールにアクセスするには、Cisco.comのユーザIDとパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco