内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

設定

確認

show コマンド

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol(EIGRP)for IPv6の設定方法について説明します。EIGRPは、シスコが開発したIGRPの拡張バージョンです。これは高度なディスタンス ベクター プロトコルで、Diffused Update Algorithm（DUAL）を使用してネットワーク内の送信先への最短パスを計算します。EIGRP for IPv6 は EIGRP IPv4 と同様に機能し、これらは個別に設定および管理できます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- EIGRPv4に関する基礎知識

- IPv6アドレッシングに関する基礎知識

制約事項

EIGRP for IPv6の設定には、いくつかの制限があります。これは次のとおりです。

- インターフェイスは、グローバル IPv6 アドレスを使用せず、EIGRP for IPv6 で直接設定できます。EIGRP for IPv6 にはネットワーク文はありません。

- 実行する前に、ルータ ID を EIGRPv6 プロトコル インスタンス用に設定する必要があります。

- EIGRP for IPv6 にはシャットダウン機能があります。プロトコルを実行するには、ルーティングプロセスが「no shut」モードであることを確認します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの設定は、Cisco IOS Software Release 12.4 (15)T 13 の Cisco 3700 シリーズ ルータに基づきます。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

この例では、2 つのルータ（R1 と R2）が IPv6 アドレスで設定されています。ループバックアドレスは両方のルータで割り当てられ、EIGRP1に設定されます。EIGRPv6はインターフェイスレベルごとに次のコマンドで有効になります。ipv6 eigrp as-number。

ネットワーク図

この例では、次のネットワーク構成を使用しています。

設定

この例では、次の設定を使用します。

- ルータ R1 の設定

- ルータ R2 の設定

R1 の設定

hostname R1

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address 1010:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback1

no ip address

ipv6 address 2020:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback2

no ip address

ipv6 address 3030:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2010:AB8::1/64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

clock rate 2000000

!

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 2.2.2.2

no shutdown

!

end

R2 の設定

hostname R2

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address 1000:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback1

no ip address

ipv6 address 2000:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback2

no ip address

ipv6 address 3000:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address FE80::2 link-local

ipv6 address 2010:AB8::2/64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

clock rate 2000000

!

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 1.1.1.1

no shutdown

!

end

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

Cisco CLI アナライザ（登録ユーザ専用）は、特定の show コマンドをサポートします。show コマンド出力の分析を表示するには、Cisco CLI アナライザを使用します。

show コマンド

show ipv6 eigrp neighborsコマンドは、EIGRPv6によって検出されたネイバーを表示します。

Show ipv6 eigrp neighbors

ルータ R1
IPv6-EIGRP neighbors for process 1

H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   Link-local address:     Se0/0             13 15:17:58   44   264  0  12

FE80::2

!--- Shows the link local address of router R2.

ルータ R2

IPv6-EIGRP neighbors for process 1

H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   Link-local address:     Se0/0             14 16:32:05   30   300  0  12

FE80::1

!--- Shows the link local address of router R1.

show ipv6 route eigrpコマンドは、EIGRPに固有のルートを含むIPv6ルーティングテーブルの内容を表示します。

show ipv6 route eigrp

ルータ R1
R1#show ipv6 route eigrp

IPv6 Routing Table - 12 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

D   1000:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::2, Serial0/0

D   2000:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::2, Serial0/0

D   3000:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::2, Serial0/0

!--- This command shows IPv6-specific EIGRP routes.

ルータ R2

R2#show ipv6 route eigrp

IPv6 Routing Table - 12 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

D   1010:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::1, Serial0/0

D   2020:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::1, Serial0/0

D   3030:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::1, Serial0/0

show ipv6 eigrp interfacesコマンドは、EIGRPに設定されているインターフェイスに関する情報を表示します。

show ipv6 eigrp interfaces

ルータ R1
R1#show ipv6 eigrp 1 interface

IPv6-EIGRP interfaces for process 1

Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending

Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes

Se0/0              1        0/0        44       0/15         199           0

Lo0                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo1                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo2                0        0/0         0       0/1            0           0

!--- This command determines which interface EIGRP is active.

ルータ R2

R2#show ipv6 eigrp 1 interface

IPv6-EIGRP interfaces for process 1

Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending

Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes

Se0/0              1        0/0        30       0/15         135           0

Lo0                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo1                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo2                0        0/0         0       0/1            0           0

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- EIGRP に関するサポート ページ

- Cisco IOS IPv6 コマンド リファレンス

- IPv6 に関する技術サポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems