内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

コマンド構文

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.0(5)Sで最初に使用可能になったボーダーゲートウェイプロトコル(BGP)ローカルAS機能について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントを読むには、BGPルーティングプロトコルとその動作に関する知識が必要です。詳細については、「Border Gateway Protocolケーススタディの調査」を参照してください。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに適用されます。

- Cisco IOS(R) ソフトウェア リリース 12.2(28)

- Cisco 2500 シリーズ ルータ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

表記法

表記法の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

ローカル AS 機能を使用すれば、実際の自立システム（AS）に加えて、2 番目の AS のメンバーのように見せることができます。この機能は、正しい eBGP ピアにしか使用できません。異なるコンフェデレーション サブ AS のメンバーである 2 つのピアに対しては、この機能を使用できません。

ローカルAS機能は、ISP-AがISP-Bを買収したものの、ISP-Bの顧客がピアリングの配置や設定の変更を希望しない場合に便利です。ローカルAS機能を使用すると、ISP-BのルータをISP-AのASのメンバーにできます。同時に、これらのルータは、顧客からは ISP-B の AS 番号を保持しているように見えます。

図 1 で、ISP-A は、まだ ISP-B を買収していません。図 2 では、ISP-A が ISP-B を買収し、ISP-B はローカル AS 機能を使用しています。

図 2 で、ISP-B は AS 100 に属し、ISP-C は AS 300 に属しています。ISP-Bは、ISP-Cとピアリングする際、 neighbor ISP-C local-as 200 コマンドを使用して、AS番号としてAS 200を使用します。ISP-B から ISP-C に送信されるアップデートには、AS_PATH 属性の AS_SEQUENCE に「200 100」が格納されます。ISP-Bでは、  local-as 200 コマンドがISP-C用に設定されているため、「200」が前に付加されます。

通常、結合された ISP-A/B では、ISP-B のルータが AS 100 の一部となるように番号を変更します。しかし、ISP-C が ISP-B との eBGP 設定を変更できない場合はどうなるでしょうか。ローカル AS 機能が実現される前は、結合された ISP-A/B で 2 つの AS 番号を保持する必要がありました。 local-asコマンドを使用すると、ISP-CにはISP-A/Bを2つのASのように見せながら、物理的には1つのASにできます。

コマンド構文

次のリストは、このドキュメントの設定で使用するコマンドの構文を示しています。

- neighbor x.x.x.x local-as local-AS-number

- neighbor peer-group local-as local-AS-number

ローカル AS は、ピア グループ内の個々のピアについてカスタマイズできません。

ローカル AS は、ローカル BGP プロトコルの AS 番号やリモート ピアの AS 番号を持つことはできません。

このコマンドは  local-as、ピアが本当のeBGPピアの場合にのみ有効です。異なるコンフェデレーション サブ AS 内の 2 つのピアには使用できません。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報について記載しています。

注：このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Toolを使用してください。

注：シスコの内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク設定を使用します。

Figure 1

図 2

コンフィギュレーション

このドキュメントでは、次のコンフィギュレーションを使用します。

- ISP-B（AS 100、local-as 200）

- ISP-C（AS 300）

ISP-B（AS 100、local-as 200）

hostname ISP-B

!

interface serial 0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

!

interface ethernet 0

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

!

router bgp 100

!--- Note the AS number 100. This is the AS number of ISP-A, which is now

!--- used by all routers in ISP-B after its acquisition by ISP-A.

neighbor 192.168.1.2 remote-as 300

!--- Defines the e-BGP connection to ISP-C.

neighbor 192.168.1.2 local-as 200

!--- This command makes the remote router in ISP-C to see this

!--- router as belonging to AS 200 instead of AS 100.

!--- This also make this router to prepend AS 200 in

!--- all updates to ISP-C.

network 192.168.4.0

!

!

ISP-C（AS 300）

hostname ISP-C

!

interface serial 1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

!

interface ethernet 0

ip address 192.168.9.1 255.255.255.0

!

router bgp 300

neighbor 192.168.1.1 remote-as 200

!--- Defines the e-BGP connection to ISP-B.

!--- Note AS is 200 and not AS 100.

network 192.168.9.0

!

!

確認

この項では、設定が正しく動作していることを確認するために使用できる情報を説明します。

特定の show  コマンドは、アウトプットインタープリタツールでサポートされています。このツールを使用すると、 show  コマンドの出力を分析できます。

注：シスコの内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

local-as

コマンドでAS_PATHがどのように変わったかを確認するには、BGPルーティングテーブルを表示します。ISP-B によって、ISP-C との間で送受信するアップデートの前に AS 200 が追加されるのがわかります。また、ISP-B の AS 番号が 100 であることにも注意してください。

ISP-B#

show ip bgp summary

BGP router identifier 192.168.4.1, local AS number 100

BGP table version is 3, main routing table version 3

2 network entries and 2 paths using 266 bytes of memory

2 BGP path attribute entries using 104 bytes of memory

1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP activity 2/6 prefixes, 2/0 paths, scan interval 15  secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

192.168.1.2     4   300      29      29        3    0    0 00:25:19       1

この出力で、ISP-C が ISP-B を AS 200 の一部と見なしていることに注意してください。

ISP-C# show ip bgp summary

BGP table version is 3, main routing table version 3

2 network entries (2/6 paths) using 480 bytes of memory

2 BGP path attribute entries using 192 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ   Up/Down  State/PfxRcd

192.168.1.1     4   200      34      34       3   0    0  00:30:19   1

この出力では、ISP-BがISP-Cから学習したルートの前に「200」を付加しています。

ISP-B#

show ip bgp

BGP table version is 3, local router ID is 192.168.4.1

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf  Weight   Path

*> 192.168.4.0      0.0.0.0               0          32768   i

*> 192.168.9.0      192.168.1.2           0              0   200 300 i

ISP-CがISP-Bからのルートを「200 100」のAS_PATHで確認していることに注目してください。

ISP-C# show ip bgp

BGP table version is 3, local router ID is 192.168.1.2

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop          Metric LocPrf  Weight Path

*> 192.168.4.0      192.168.1.1         0              0 200 100 i

*> 192.168.9.0      0.0.0.0             0          32768 i

次のコマンドの出力には、設定されている local-as の値が表示されます。

- show ip bgp neighbor x.x.x.x

- show ip bgp peer-group peer group name

ISP-B# show ip bgp neighbors 192.168.1.2

BGP neighbor is 192.168.1.2,  remote AS 300,  local AS 200, external link

BGP version 4, remote router ID 192.168.9.1

BGP state = Established, up for 00:22:42

Last read 00:00:42, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

Neighbor capabilities:

Route refresh: advertised and received(old & new)

Address family IPv4 Unicast: advertised and received

Message statistics:

InQ depth is 0

OutQ depth is 0

Sent       Rcvd

Opens:                  1          1

Notifications:          0          0

Updates:                2          1

Keepalives:            25         25

Route Refresh:          0          1

Total:                 28         28

Default minimum time between advertisement runs is 30 seconds

! Output Suppressed

トラブルシュート

debug ip bgp updates コマンドは、ネイバーから受信したプレフィックスをその属性とともに表示します。次の出力は、プレフィックス 192.168.4.0/24 が AS PATH 200、100 とともに受信されることを示しています。

ISP-C#

*May 10 12:45:14.947: BGP(0): 192.168.1.1 computing updates, afi 0, neighbor ver

sion 0, table version 5, starting at 0.0.0.0

*May 10 12:45:14.947: BGP(0): 192.168.1.1 send UPDATE (format) 192.168.9.0/24, n

ext 192.168.1.2, metric 0, path

*May 10 12:45:14.947: BGP(0): 192.168.1.1 1 updates enqueued (average=52, maximu

m=52)

*May 10 12:45:14.947: BGP(0): 192.168.1.1 update run completed, afi 0, ran for 0

ms, neighbor version 0, start version 5, throttled to 5

*May 10 12:45:14.947: BGP: 192.168.1.1 initial update completed

*May 10 12:45:15.259: BGP(0): 192.168.1.1 rcvd UPDATE w/ attr: nexthop 192.168.1

.1, origin i, metric 0, path 200 100

ISP-C#

*May 10 12:45:15.259: BGP(0): 192.168.1.1 rcvd 192.168.4.0/24

*May 10 12:45:15.279: BGP(0): Revise route installing 192.168.4.0/24 -> 192.168.

1.1 to main IP table

ISP-C#

関連情報

- Border Gateway Protocol(BGP)のよくある質問の調査

- BGP テクニカル サポート

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード