内容

概要

一部のダイナミック ARP エントリが、対応する ARP タイムアウトの期限が切れた後も ARP テーブル内に存在する理由

関連情報

概要

このドキュメントでは、ダイナミックな Address Resolution Protocol（ARP）エントリのエージングについて説明します。

一部のダイナミック ARP エントリが、対応する ARP タイムアウトの期限が切れた後も ARP テーブル内に存在する理由

Cisco IOS® ソフトウェアでは、ARP のキャッシュ タイムアウトは 4 時間（240 分）にデフォルトで設定されますが、インターフェイス コンフィギュレーション モードで変更できます。

ARP のキャッシュ タイムアウトを表示するには、次のように show interfaces コマンドを入力してください：

ASR1k#show interfaces gi0/0/2 | include ARP

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

ARP エントリは、タイムアウトが経過した後でも ARP のキャッシュに実際に保存されます。この例では、IP アドレス 10.2.2.2 のダイナミック ARP エントリは、253 分間 ARP キャッシュに存在しています。

ASR1k#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.2.2.1                -   30e4.dbb7.7e02  ARPA   GigabitEthernet0/0/2

Internet  10.2.2.2              253   0004.c01d.7c1a  ARPA   GigabitEthernet0/0/2

余分な時間は、それぞれのダイナミック ARP エントリの作成時にこのエントリに追加されたジッターです。任意のジッターは ARP のストームを引き起こす可能性のある ARP エントリの同期の期限切れを避けるために、ARP のキャッシュ タイムアウトに追加されます。ジッターは 0 秒から 30 分までのランダムな数字（最大ジッター 30 分）であることが必要です。

この手順ではジッターがランダムであることを確認する方法を説明します。

1. ARP エントリの詳細をチェックするには、show arp IP address detail コマンドを入力します。

ASR1k#show arp 10.2.2.2 detail

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 253 minutes ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 9 minutes and 4 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.

* ARP HA

ARP entry is a new entry and has not been synchronized to standby RP.

* IP ARP Adjacency

Adjacency (for 10.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/2) was installed.

Connection ID: 0

2. ARP エントリをクリアして、再度 show arp IP address detail コマンドの出力を得ます。

ASR1k#clear arp 10.2.2.2

ASR1k#show arp 10.2.2.2 detail

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 0 minute ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 261 minutes and 42 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.
タイマーがリセットされていることに注意してください。

3. ステップ 2 を繰り返し、結果が異なることに注意してください。

ASR1k #clear arp 10.2.2.2

ASR1k #show arp 10.2.2.2 det

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 0 minute ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 263 minutes and 58 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.

関連情報

- 『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference』の show arp コマンド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems