内容

はじめに

一般的なアップグレードガイダンス

Cisco Nexus 3000/9000の推奨アップグレードマトリックス

Cisco Nexus 7000の推奨アップグレードマトリックス

推奨リリース文書

Cisco Nexus 3000、3100、3200、3400-S、3500、および3600シリーズスイッチ

Cisco Nexus 9000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5600 シリーズ スイッチ ページ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

はじめに

このドキュメントでは、Cisco NX-OSのアップグレード用にCisco Nexusデバイスを準備するために必要な関連資料について説明します。

一般的なアップグレードガイダンス

Cisco Nexus 3000/9000の推奨アップグレードマトリックス

Nexus 3000/9000シリーズスイッチのアップグレードマトリックス：

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-9k3k-issu-matrix/index.html

Cisco Nexus 7000の推奨アップグレードマトリックス

Nexus 7000シリーズスイッチのアップグレードマトリックス：

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-7k-issu-matrix/index.html

推奨リリース文書

Cisco Nexus 3000、3100、3200、3400-S、3500、および3600シリーズスイッチ

Cisco Nexus 3000、3100、3200、3400-S、3500、および3600シリーズスイッチ用の推奨Cisco NX-OSリリース：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 9000 Series Switches

Cisco Nexus 9000シリーズスイッチ用の推奨Cisco NX-OSリリース：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 5500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5500シリーズスイッチ用の推奨Cisco NX-OSリリース：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 5600 シリーズ スイッチ ページ

Cisco Nexus 5600シリーズスイッチ用の推奨Cisco NX-OSリリース：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 6000シリーズスイッチ用の推奨Cisco NX-OSリリース：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 7000シリーズスイッチ用の推奨Cisco NX-OSリリース：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html