内容

概要

アップグレードマトリクスツール

ヘルスチェック

関連情報

概要

このドキュメントでは、Nexusスイッチへのアップグレードを支援するさまざまなNexusアップグレードマトリックスツールの詳細について説明します。参照ドキュメントには、アップグレード手順、関連する不具合/警告、ハードウェアのサポート性などに関する詳細なガイダンスが記載されています。

アップグレードマトリクスツール

Upgrade Matrixツールは、In-Service Software Upgrade(ISSU)やコールドブートなど、さまざまなNexusプラットフォームおよびアップグレード方法に対するシスコ検証済みアップグレードパスの唯一の情報源として機能します。また、現在および対象となるNX-OSリリースでサポートされているハードウェア製品ID(PID)と代替パス、およびオープン/解決済みの警告に関する情報と、関連するNX-OSドキュメントへのリンクも提供されています。

利用可能なアップグレードマトリックスツールは次のとおりです。

- Cisco Nexus 9000および3000 ISSUのサポート一覧

- Cisco Nexus 7000 ISSUおよびコールドブートのサポート一覧

ヘルスチェック

ソフトウェアのアップグレードまたはメンテナンスの前に、デバイスのヘルスチェックを自動的に実行する方法に関心がありますか。 「はい」の場合は、「Nexusの健全性と設定のチェックの実行」の手順に従います。

関連情報

- Nexus 9500のサポート終了/販売終了のお知らせ

- Nexus 3000のサポート終了/販売終了のお知らせ

- Nexus 7000/7700のサポート終了/販売終了のお知らせ

- Cisco Nexus 9000シリーズスイッチ向けの推奨Cisco NX-OSリリース

- Cisco Nexus 3000シリーズスイッチ向けの推奨Cisco NX-OSリリース

- Cisco Nexus 7000シリーズスイッチ向けの推奨Cisco NX-OSリリース

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems