内容

概要

この記事では、物理コンソールポートを介してIOS XR7ルータ（Cisco 8000/NCS-540Lプラットフォーム）を操作する際の注意事項について説明します。

問題の説明

物理コンソールポートを介してIOS XR XR7ルータを操作すると、ユーザのキーストロークに従ってXR7コンソールアクセスがスタックまたはハングアップする可能性があります。

IOS XR XR7ルータがこの状態になると、次の症状が発生します。

- XRコンソールの出力には出力文字は表示されません。

- XRコンソールの出力には、入力文字はエコーバックされません。

- ユーザはSSH/Telnetを使用してIOS XR XR7ルータにログインし、問題なくIOS XR XR7ルータを管理できます。

- BMCコンソールが利用可能で、ユーザはBMCコンソールからXR(x86)にアクセスできます。（BMCは一部のCisco 8000プラットフォームにのみ適用されます）

解決方法

フロー制御機能はXR7コンソールでデフォルトで有効になっており、以下のキーストロークでXR7コンソール出力を停止または再開できます。

- 「Ctrl+s」（停止）:Ctrlキー（「ソフトウェア」の「s」）を押しながら「s」を押します。

- 「Ctrl+q」（開始）:Ctrlキーを押しながら「q」を押す（「質問」の「q」）

ユーザがXRコンソールで「Ctrl+s」(Stop)を押すと、フロー制御が有効になり、再開されるまでXRコンソールに出力が表示されなくなります。

ユーザがXRコンソールで「Ctrl+q」(Start)を押すと、XRコンソールの出力が再び再開されます。