内容

質問

応答（Answer）

CLI出力

質問

ASR-9901に2つ目の管理インターフェイスが表示されません。

Intf Intf LineP Encap MTU BW

Name State Type（バイト）(Kbps)

—

Nu0 up up Null 1500 0

Mg0/RSP0/CPU0/0 up ARPA 1514 1000000

Gi0/0/0/0 up ARPA 1514 1000000

応答（Answer）

eXRでは、1つのMgmtEthをXR VMで使用でき、もう1つのMgmtEthインターフェイスをAdmin VMで使用できます。

CLI出力

P/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-eXR#show interfaces brief | i Mg

10月10日08:07:37.708HKT

Mg0/RSP0/CPU0/0 up ARPA 1514 100000

Mg0/RSP1/CPU0/0 down ARPA 1514 1000000

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-eXR#admin

10月10日08:07:42.689HKT

sysadmin-vm:0_RSP0のコンソールを使用して、127.0.0.1からsyzaidiが接続されました

sysadmin-vm:0_RSP0# show interface ?

説明:管理インターフェイス

完了の可能性：

MgmtEth0/RSP0/0/0

MgmtEth0/RSP1/0/0

|出力修飾子

<cr>

sysadmin-vm:0_RSP0# show interface

FAQ:

1)管理VMで管理インターフェイスを設定できますか。

はい。次のようにipアドレスを設定できます。

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# int MgmtEth 0/RSP0/0/0 ?

Possible completions:

arp          Configure static ARP entry

default-gw   Default Gateway address: A.B.C.D

ipv4         IPv4 parameters

mtu          MTU for interface

shutdown     Shut the interface down

sysadmin-vm:0_RSP0(config)#

2)このmgmt ipをtelnet/sshまたはアウトオブバンドアクセスに使用できますか。

いいえ、このインターフェイスは外部に公開されていません。

3)管理VMの管理インターフェイスの目的は何ですか。

このインターフェイスは、mgmtを使用して、ルータから外部locにファイルをコピーするために使用できます。サポートされていません。

4)ユーザが管理VMの管理インターフェイスをシャットダウンすると、管理VMへのアクセスが失われますか。

いいえ。インターフェイスをシャットダウンしても、管理VMへのアクセスはブロックされません。次を確認してください。

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/0/0

Wed Mar  31 19:20:15.547 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# shut

Wed Mar  31 19:20:19.472 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# commit

Wed Mar  31 19:20:22.438 UTC+00:00

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)#

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)#

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# exit

Wed Mar  31 19:20:25.529 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# exit

Wed Mar  31 19:20:27.353 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0# sh int

Wed Mar  31 19:20:29.235 UTC+00:00

MgmtEth0/RSP0/0/0  Link encap: Ethernet  HWaddr 02:b3:90:92:72:98

inet  addr: 0.0.0.0

DOWN BROADCAST MULTICAST   MTU:1500  Metric:1    <<< port is down.

RX packets:          0 errors:0 dropped:0 overruns:0   frame:0

TX packets:          5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:                     0  TX bytes:                   398

sysadmin-vm:0_RSP0# exit

Wed Mar  31 19:20:34.518 UTC+00:00

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin

Wed Mar 31 19:20:36.732 UTC

saavadha connected from 127.0.0.1 using console on sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# exit  <<< we are still able to connect to the admin VM.

Wed Mar  31 19:20:41.461 UTC+00:00

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#conf t

Wed Mar 31 19:20:44.587 UTC

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1(config)#exit

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin conf

Wed Mar 31 19:21:03.263 UTC

Mar 31 19:21:03 : ADMIN-CLI: ERROR: ABORT: Please run this command from admin prompt

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin

Wed Mar 31 19:21:05.319 UTC

saavadha connected from 127.0.0.1 using console on sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# con

Possible completions:

config       Manipulate software configuration information

controller   Access to hardware controller data

sysadmin-vm:0_RSP0# config

Wed Mar  31 19:21:09.125 UTC+00:00

Entering configuration mode terminal

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/0/0

Wed Mar  31 19:21:19.887 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# no shut

Wed Mar  31 19:21:21.662 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# commit

Wed Mar  31 19:21:23.798 UTC+00:00

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# exit

Wed Mar  31 19:21:25.293 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# exit

Wed Mar  31 19:21:26.162 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0# sh int

Wed Mar  31 19:21:27.967 UTC+00:00

MgmtEth0/RSP0/0/0  Link encap: Ethernet  HWaddr 02:b3:90:92:72:98

inet  addr: 0.0.0.0

UP RUNNING BROADCAST MULTICAST   MTU:1500  Metric:1

RX packets:          0 errors:0 dropped:0 overruns:0   frame:0

TX packets:         11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:                     0  TX bytes:                   906

sysadmin-vm:0_RSP0#