内容

はじめに

背景説明

Cisco IOS XE ソフトウェア サポート

推奨事項

はじめに

このドキュメントでは、エンタープライズルーティングプラットフォーム用の安定したCisco IOS® XEリリースを選択する方法について説明します。

背景説明

このドキュメントでは、Catalyst 8000 Edge、ASR1000、ISR4000、CSR1000v、およびISR1000プラットフォームの推奨リリースについて説明します。

このドキュメントで説明するソフトウェアバージョンは、一般に、ほとんどの導入で安定していると見なされます。リリースを選択する前に、関連するリリースノートを確認し、設定された機能に基づいてデバイスに影響を与える可能性がある未解決の警告がないことを確認します。このリリースノートには、Cisco IOS XEアップグレードを実行する前に、Rommon、Field-Programmable Gate Array(FPGA)、またはComplex Programmable Logic Device(CPLD)の各バージョンをいつアップグレードする必要があるのかを特定するテーブルも含まれています。

可能な限り、Cisco IOS XEソフトウェアの拡張メンテナンス(EM)リリースをインストールすることをお勧めします。EMリリースで特定の機能のハードウェアサポートやサポートがまだ利用できない場合は、Standard Maintenance（SM；標準メンテナンス）リリースが必要です。次のEMリリースが利用可能になったら、SMから、同じハードウェアとソフトウェアのサポートを提供するEMバージョンに移行することをお勧めします。

Cisco IOS XE ソフトウェア サポート

各Cisco IOS XEソフトウェアリリースは、SMリリースまたはEMリリースのいずれかに分類されます。

SMリリース – 定期的なリビルドを含むFirst Customer Shipment(FCS)から12ヵ月のサポート継続期間。例として、Cisco IOS XEソフトウェアリリース16.11、17.2、および17.5があります。

EMリリース：リビルドがスケジュールされたFCSから36ヵ月のサポート継続期間。例としては、Cisco IOS XEソフトウェアリリース16.9、16.12があります。

注：後続の3番目のリリース（たとえば、Cisco IOS XEソフトウェアリリース16.12、17.3、17.6、17.9、17.12など）は、すべてEMリリースです。

推奨事項

製品ファミリ

推奨バージョン

注意/注意

リリース ノート

Catalyst 8500

17.6.6aまたは17.9.4a

機能の要件によって異なります。

Catalyst 8500シリーズエッジプラットフォームのリリースノート

Catalyst 8500L

17.6.6aまたは17.9.4a

機能の要件によって異なります。

Catalyst 8500シリーズエッジプラットフォームのリリースノート

Catalyst 8300

17.6.6aまたは17.9.4a

機能の要件によって異なります。

リリースノートCisco Catalyst 8300エッジプラットフォーム

Catalyst 8200

17.6.6aまたは17.9.4a

機能の要件によって異なります。

リリースノートCisco Catalyst 8200エッジプラットフォーム

Catalyst 8200L

17.6.6aまたは17.9.4a

機能の要件によって異なります。

リリースノートCisco Catalyst 8200エッジプラットフォーム

Catalyst 8000v

17.6.6aまたは17.9.4a

機能の要件によって異なります。

Cisco Catalyst 8000Vエッジソフトウェアのリリースノート

ASR1000

17.6.6aまたは17.9.4a

- 17.xの以前のバージョンはFN70611を認識しています。

- RP2を古いバージョンから16.12以降にアップグレードする場合は、ROMMON/CPLDの要件に精通している必要があります。

Cisco ASR 1000シリーズ、Cisco IOS XE Amsterdam 17.6.xリリースノート

CSR1000v

17.3.8a

17.4以降ではCatalyst 8000vが必要です。

Cisco CSR 1000Vシリーズ、Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.xリリースノート

ISR4000

17.6.6aまたは17.9.4a

機能の要件によって異なります。

Cisco 4000シリーズISR、Cisco IOS XE Amsterdam 17.9.xのリリースノート

ISR1100

17.6.6aまたは17.9.4a

機能の要件によって異なります。

Cisco 1000シリーズサービス統合型ルータ、Cisco IOS XE Amsterdam 17.9.xリリースノート

その他の考慮事項

- バージョン17.6、17.9、および17.12は、今後も修正を組み込むための追加のリビルドを含む、長期的なバグ修正サポートを引き続き受けています。

- バージョン17.11.1以降では、脆弱な暗号化アルゴリズムはデフォルトで許可されていません。詳細については、FN72510を参照してください。

関連情報

- Cisco SD-WANの推奨リリース

- Cisco IOS XE 17 - リリースノート - シスコ

- シスコサポートおよびダウンロード