内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

インターフェイスの最大数

VLAN の最大数

プラットフォームごとの IDB 制限

すべてのプラットフォームの IDB 制限

さまざまな ISR プラットフォームの IDB 制限

すべてのプラットフォームの Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.0 M の IDB 制限

関連情報

概要

このドキュメントでは、インターフェイス記述ブロック（IDB）の制限について説明し、さまざまな Cisco IOS® ソフトウェア サポートのプラットフォームおよび Cisco IOS ソフトウェア リリースについての制限を提示します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、「プラットフォームごとの IDB 制限」セクションにリストされたソフトウェアおよびハードウェア リリースに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

インターフェイス記述ブロック（IDB）は、IP アドレス、インターフェイスの状態、パケット統計などの情報を含む Cisco IOS ソフトウェア内部の特殊な制御構造です。Cisco IOS ソフトウェアは、プラットフォームに存在するインターフェイスごとに 1 つの IDB とサブインターフェイスごとに 1 つの IDB を維持します。

IDB には主なタイプが 2 つあります。

- ハードウェア IDB（HWIDB）

- ソフトウェア IDB（SWIDB）

HWIDB は、物理ポートおよびチャネライズド インターフェイス定義を含む物理インターフェイスを表します。SWIDBは、論理サブインターフェイス(Permanent Virtual Circuit（PVC；相手先固定接続）または仮想LAN（VLAN；仮想LAN）)またはレイヤ2カプセル化(ポイントツーポイントプロトコル(PPP)、ハイレベルデータリンクコントロール(HDLC)など)を表します。

ルータ上の各物理インターフェイスは、最低 2 つの IDB を消費します。

- 物理ポート用に 1 つの HWIDB

- レイヤ 2 カプセル化用に 1 つの SWIDB

チャネライズド ポートは、物理ポート内の N 個のチャネル数に N 個の SWIDB（チャネルごとのレベル 2 のカプセル化）の最小値　1　を加えた N+1 個の HWIDB を消費します。 サブインターフェイスを定義するたびに、別個の SWIDB が追加されます。

Universal Transport Interface（UTI）、総称ルーティング カプセル化（GRE）、マルチプロトコル ラベル スイッチング トラフィック エンジニアリング（MPLS TE）、Any Transport over MPLS（AToM）などの各トンネル インターフェイスの定義は、1 つの HWIDB とトンネルごとに 1 つの SWIDB に加えて、サブインターフェイス（トンネルするフレームリレー PVC など）を追加するごとに 1 つの SWIDB を消費します。トンネル IDB は、トンネルする元のインターフェイスに追加されます。

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(23)S で UTI を置き換えるレイヤ 2 トンネル プロトコル バージョン 3（L2TPv3）は、L2TPv3 が UTI などの定義済みトンネル インターフェイスではなく、セッション ベースの pseudo-wire 実装であるため、IDB を消費しません。

ルータが処理できるインターフェイス（物理、サブインターフェイス、または仮想）の最大数は、ルータが使用可能な SWIDB の最大数によって異なります。以前は、この制限は、すべてのプラットフォームで 300 に設定されていましたが、フレームリレー サブインターフェイス、マルチリンク PPP、バーチャル プライベート ダイヤルアップ ネットワーク（VPDN）など、仮想インターフェイスを使用する機能の登場により、一部のプラットフォームでは、この値が不十分であることが明らかになりました。

シスコでは、これらの新しい要件に Cisco IOS ソフトウェアを対応させるために、広範囲に及ぶ作業を行いました。Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3T 以降、IDB 制限は、プラットフォームと Cisco IOS ソフトウェア リリースに応じて決まります。この結果、メモリ、CPU など、その他のリソースが使用可能な場合、IDB 制限は、ルータが処理できるインターフェイスの最大数を示すようになりました。

IDB の最大数、および現在使用している IDB の数は、それらのメモリ使用量と合わせて、show idb コマンドを使用して確認ます。このコマンドは、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(9)、12.1(9)E、12.1(9)EC、12.0(18)S/ST、12.2(x)、12.2(x)T、および 12.2(2)B で使用できます。

現在使用している IDB の数をモニタする場合、ダイヤルおよびアグリケーション目的で IDB 制限に近づけるために、容量を再設定するか、または追加することができます。

show idb コマンドの出力は、次のようになります。

Router#show idb

Maximum number of IDBs 4096

42 SW IDBs allocated (2440 bytes each)

40 HW IDBs allocated (5760 bytes each)

HWIDB#1   1   SRP0/0 (HW IFINDEX, SRP)

HWIDB#2   2   POS1/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#3   7   FastEthernet3/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#4   8   FastEthernet3/1 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#5   9   FastEthernet3/2 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#6   10  FastEthernet3/3 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#7   11  FastEthernet3/4 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#8   12  FastEthernet3/5 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#9   13  FastEthernet3/6 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#10  14  FastEthernet3/7 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#11  15  POS4/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#12  16  POS4/1 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#13  17  POS4/2 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#14  18  POS4/3 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#15  19  GigabitEthernet6/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#16  21  POS10/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#17  22  POS11/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#18  23  Loopback0 (HW IFINDEX)

HWIDB#19  24  Loopback1 (HW IFINDEX)

HWIDB#20  25  Tunnel100 (HW IFINDEX)

HWIDB#21  26  Tunnel909 (HW IFINDEX)

HWIDB#22  27  Ethernet0 (HW IFINDEX, Ether)

インターフェイスの最大数

すべてのインターフェイスが IDB を使用します。つまり、IDB 制限は、ルータが処理できるインターフェイスに最大数を示します。

したがって、「このプラットフォームにはいくつの（サブ）インターフェイスを設定できるか」という一般的な質問に対する回答は、「IDB 制限の数まで設定可能」ということになります。

VLAN の最大数

各仮想 LAN（VLAN）には 1 つの IDB が必要です。プラットフォームが少なくとも 4000 IDB をサポートする場合、どの Cisco IOS ソフトウェア リリースでも最大 4096（0 ～ 4095、1 ~ 4094 が数値範囲、0 と 4095 は予約済み）の VLAN をサポートできます。

VLAN ブリッジングを使用する場合、Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、ブリッジ グループに 256 の制限があります。

プラットフォームごとの IDB 制限

表 1 は、さまざまな Cisco IOS ソフトウェア対応プラットフォームおよび Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3T 以降の IDB 制限を示します。

表 1 – IDB 制限

プラットフォーム/IOS

Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3T

Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3AA

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0S

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0T

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1T

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2T

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3T

as5200

300

300

300

該当なし

300

300

300

300

300

該当なし

該当なし

as5300

700

700

700

該当なし

800

800

800

800

800

800

800

as5400

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

2000

3,000

3,000

3,000

3,000

as5800

該当なし

2048

2048

該当なし

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

800

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

300

300

300

300

300

300

300

ubr900

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

300

300

300

300

300

300

300

1,000

300

300

300

該当なし

300

300

300

300

300

該当なし

該当なし

1700/c1600

300

300

該当なし

該当なし

300

300

300

300

300

300

300

2500

300

300

300

該当なし

300

300

300

300

300

300

300

2600/2600XM

300

300

300

該当なし

300

300

300

300

800

800

800

3600

800

800

800

該当なし

800

800

800

800

800

800

800

3660

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

3725

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

800

800

800

3745

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

1400

1400

1400

3800

300

300

300

該当なし

300

300

300

300

300

該当なし

該当なし

MC3810

該当なし

該当なし

300

該当なし

300

300

300

300

300

300

300

4000

300

300

300

該当なし

300

300

300

300

300

該当なし

300

4500/4700

300

300

300

該当なし

300

300

300

300

300

300

300

7100

300

300

3,000

3,000

3,000

3,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

7200

300

300

3,000

3,000

3,000

3,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

MSFC

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

該当なし

該当なし

ls1010

300

300

300

該当なし

300

300

300

300

300

該当なし

該当なし

6400（nrp）

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

3,000

4500

4500

4500

4500

4500

4500

7500（rsp/vip）

300

1,000

1,000

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

12000（grp/lc）

該当なし

該当なし

該当なし

4096

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

注：

- 太字は制限値の変更を意味します。

- この表の数値は公称です。実際の値が異なる場合があります。詳細については、シスコ セールス エンジニア（SE）にお問い合わせください。

表 2 - ESR 10000 および ESR 10700 の IDB 制限およびサポートされている Cisco IOS ソフトウェア リリース

プラットフォーム/IOS

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(28)S

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3(7)X12

ESR 10000

はい（最大 16383 まで可能）

Yes

はい（最大 65530 まで可能）

ESR 10700

はい（12.0 SP）

No

No

すべてのプラットフォームの IDB 制限

表 3 は、さまざまな Cisco IOS ソフトウェア対応プラットフォームおよび Cisco IOS ソフトウェア リリース（11.3T 以前）の IDB 制限を示します。

表3:Cisco IOSソフトウェア対応プラットフォームおよびリリース（11.3T以前）のIDB制限

プラットフォーム/IOS

Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3

Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.2

Cisco IOS ソフトウェアリリース 11.2P

Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.1

Cisco IOS ソフトウェアリリース 11.1CC

Cisco IOS ソフトウェアリリース 11.1CA

Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.0

すべてのプラットフォーム

300

300

300

300

1024

1024

256

さまざまな ISR プラットフォームの IDB 制限

表 4 – IDB 制限

プラットフォーム/IOS

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3T

1841

700

2801

800

2811

800

2821

900

2851

1,000

3825

1200

3845

1400

すべてのプラットフォームの Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.0 M の IDB 制限

表 5 は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.0 M ルータの IDB 制限を示します。以前の Cisco IOS ソフトウェア リリースで、同じ IDB 制限がある場合があります。

プラットフォーム/IOS

IDB 上限

812、819、および 860

300

880 および 890

300

1800 固定

300

1841

1200

1861 および 1861E

300

1900

1200

2801

1200

2811

1400

2821

1400

2851

1400

2901

1200

2911 および 2921

1400

2951

1800

3825 および 3845

1400

3925 および 3945

2,400

3925E および 3945E

4800

7200VXR

20050

ASR1000 ESP 2.5

65535/16K *

ASR1000 ESP 5

65535 / 32K *

ASR1000 ESP 10

65535 /32K *

ASR1000 ESP 20

65535/64K *

ASR1000 ESP 40

65535/64K *

注： *ASR1000 IOS XEでは、最大65535のIDBを使用できます。ただし、サポートされている論理インターフェイスの最大数は、これより少なく、使用中の ESP のモデルによって異なります。たとえば、ASR 1000 の ESP 2.5 では、ルータは ESP 2.5 を使用します。

関連情報

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2 メインライン製品に関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems