2012 年 9 月　TAC Case Collection より移行

2010 年 3 月　初版

目次

- 主な問題

- 解決策

主な問題

起動後 485 日程度経過すると、マイクロエンジン（ME）の CPU 使用率が 100% となってしまい、ネットワークプロセッサ（NP）を経由した通信が行えなくなる可能性があります。その影響で、ACE を経由した通信が行えなくなり、通信障害が発生する可能性があります。

（ME、NP 等、ACE のハードウェア アーキテクチャに関しては Connection Handling within the Cisco Application Control Engine Module Hardware をご参照ください。）

また、その状態で、さらに2日程度経過すると ACE がコアファイルを生成し再起動する可能性があります。

解決策

この問題は、ACE モジュールに対しては CSCtb23312 として、ACE アプライアンスに対しては CSCtb37322 として登録されています。

- CSCtb23312 (3) ACEs simultaneously hung at 〜 485 days of uptime

- CSCtb37322 (3) ACEs simultaneously hung at 〜485 days of uptime

この現象を回避するためには、上記修正が適用されたバージョンへアップグレードするか、定期的（485 日経過するよりも前）に、メンテナンスの時間枠などを確保して、再起動を行ってください。

ACE の起動時間は show version で確認可能です。