内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、12 ラインカード（N7K-M132XP-12）が搭載された Cisco Nexus 7000 M1 シリーズ 32 ポート 10Gb イーサネット モジュール上でポート設定を試みたときに発生する問題について説明し、その問題の解決策についても説明します。

前提条件

要件

Cisco Nexus CLI に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメント内の情報は、任意の Nexus 7000 シャーシ上の N7K-M132XP-12 に基づきます。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

N7K-M132XP-12 上でポート設定を試みると、次のエラー メッセージが報告されます。

ERROR: Ethernet1/7: Config not allowed, as first port in the port-grp is dedicated

解決方法

N7K-M132XP-12 は、ライン レートで 8 ポートを供給するか、最大 32 ポートでの 80 Gbps の帯域幅の共有を可能にします。32 ポートが 4 ポートずつ 8 つのブロックに分けられます。専用モードでは、各グループの最初のポートがアクティブになってラインレート性能を提供し、他の 3 ポートは無効になります。共有モードでは、グループ内の 4 ポートすべてがアクティブになります。

次の手順を実行して、検証に必要なデータを収集し、問題を解決します。

1. 以下のコマンドからの出力を収集します。

- show version

- show module

- show running-config

2. show module を使用して、N7K-M132XP-12 ポート上で設定が試みられたことを確認します。

3. ポートが N7K-M132XP-12 上に存在する場合は、次の表を参照してください。

帯域幅を共有可能なポート グループ

10Gb イーサネットの帯域幅を占有するポート

1、3、5、7

1

2、4、6、8

0

9、11、13、15

9 ミリ秒

10、12、14、16

10

17、19、21、23

17

18、20、22、24

18

25、27、29、31

25

26、28、30、32

26

4. 2 列目のポートが専用モードになっていることを確認します。
interface Ethernet1/1 <<<<<<<

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

switchport trunk allowed vlan all

spanning-tree port type network

rate-mode dedicated force   <<<<<<<

channel-group 1 mode active

no shutdown
ポートが専用モードになっている場合は、前述のエラー メッセージが表示されます。

5. 問題を解決するためにレートモードを共有に変更します。

注意：これは影響の大きい変更です。

関連情報

- Nexus 7000 M132 ラインカード データシート - Cisco

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems