目次

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

関連製品

表記法

EtherSwitch モジュール：概念

設定

ネットワーク図

設定

VLAN インターフェイスの設定

VTP、トランク、ポート チャネル、およびスパニングツリーの設定

アクセス ポートの設定

音声ポートの設定

Quality of Service（QoS）の設定

確認

トラブルシューティング

関連情報

概要

このドキュメントでは、Integrated Service Router（ISR）に取り付けられる EtherSwitch ネットワーク モジュールの設定例を紹介しています。 ただしこのドキュメントでは、EtherSwitch サービス モジュールの設定例については説明しません。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco IOS(R) ソフトウェア リリース 12.4 以降が稼動する Cisco 2800 シリーズ ルータ

- NM-16ESW-PWR= 16 ポート 10/100 EtherSwitch ネットワーク モジュール（NM）

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

関連製品

この設定は、次のバージョンのハードウェアとソフトウェアにも使用できます。

- Cisco 2600/3600/3700/3800 シリーズ ルータ。

- 『Cisco EtherSwitch ネットワーク モジュール：データ シート』の表 4 を参照してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

EtherSwitch モジュール：概念

Cisco ISR のために利用可能 な EtherSwitch モジュールには 2 つの型があります。 それらは次のとおりです。

- EtherSwitch ネットワーク モジュール（ESW）

- EtherSwitch サービス モジュール（ES）

ESW モジュールは、ルータの IOS により設定されます。 これらのモジュールでは独立したソフトウェアは実行されません。 ソフトウェアはホスト ルータの IOS に統合されています。 VLAN の作成や、VLAN、スパニングツリー、VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）などの設定は、ホスト ルータから行えます。 またルータでは、フラッシュへの VLAN データベース ファイル（vlan.dat）の格納も行います。 このドキュメントでは、ESW モジュールの設定例を紹介しています。

- ESW モジュールの詳細については、『Cisco EtherSwitch ネットワーク モジュール：データ シート』を参照してください。

- ESW モジュールの設定方法については、『Cisco EtherSwitch ネットワーク モジュール機能ガイド』を参照してください。

ES モジュールには、ホスト ルータのリソースとは独立して動作する、独自のプロセッサ、スイッチング エンジンおよびフラッシュ メモリがあります。 ES モジュールをルータに取り付けると、ホスト ルータから ES モジュールにコンソール接続できます。 ここで、ES モジュールから、VLAN を作成や、VLAN、スパニングツリー、VTP など設定を行えます。 ES モジュールは Catalyst 3750 プラットフォームをベースとしています。

- ES モジュールの詳細については、『Cisco EtherSwitch サービス モジュール：データ シート』を参照してください。

- ES モジュールの管理方法については、『Cisco EtherSwitch サービス モジュール機能ガイド』を参照してください。

- ES モジュールの設定方法については、『Catalyst 3750 シリーズ スイッチ：設定ガイド』を参照してください。

設定

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

注: このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。

設定

このドキュメントでは、次の設定を使用します。

- VLAN インターフェイス

- VTP、トランク、ポート チャネル、スパニングツリー

- アクセス ポート

- 音声ポート

- Quality of Service（QoS）の設定

VLAN インターフェイスの設定

デフォルトでは、すべてのポートが VLAN1 に属します。 VLAN を作成できるのは、VLAN データベース モードからだけです。 VLAN データベース モードから VLAN が作成されると、vlan.dat ファイルが作成され、ルータのフラッシュ ファイル システムに格納されます。 showvlan スイッチ コマンドを使用して VLAN を表示できます。 この例では、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP; ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル）サーバ（172.16.10.20）が VLAN 10 に位置しています。 iphelper address コマンドはすべての VLAN で以外 VLAN 10 DHCPサーバからこれらの VLAN にあるデバイスに IP アドレスを得るために設定されます。

Router1

Create VLANs

Router1#vlan database

Router1(vlan)#vlan 10

VLAN 10 added:

Name: VLAN0010

Router1(vlan)#vlan 51

VLAN 51 added:

Name: VLAN0051

Router1(vlan)#vlan 50

VLAN 50 added:

Name: VLAN0050

Router1(vlan)#vlan 100

VLAN 100 added:

Name: VLAN0100

Router1(vlan)#vlan 200

VLAN 200 added:

Name: VLAN0200

Router1(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

Router1#

Configure VLANs

Router1(config)#interface vlan 10

Router1(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#interface vlan 50

Router1(config-if)#ip address 172.16.50.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Router1(config-if)#interface vlan 51

Router1(config-if)#ip address 172.16.51.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Router1(config-if)#interface vlan 100

Router1(config-if)#ip address 172.16.100.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Router1(config-if)#interface vlan 200

Router1(config-if)#ip address 172.16.200.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Router1#show vlan-switch

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa1/0, Fa1/2, Fa1/3, Fa1/4,

Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7, Fa1/8,

Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11, Fa1/12

Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15

10   VLAN0010                         active

50   VLAN0050                         active

51   VLAN0051                         active

100  VLAN0100                         active

200  VLAN0200                         active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

50   enet  100050     1500  -      -      -        -    -        0      0

51   enet  100051     1500  -      -      -        -    -        0      0

100  enet  100100     1500  -      -      -        -    -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

200  enet  100200     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   0      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

VTP、トランク、ポート チャネル、およびスパニングツリーの設定

デフォルトでは、VTP モードはサーバで、ドメイン名は空白です。 VTP を設定できるのは、VLAN データベース モードからだけです。 サポートされている唯一のスパニングツリーのモードは PVST+ です。 デフォルトのトランク カプセル化は dot1q です。 指定の VALN のみを許可するようトランク ポートを設定した場合、Bad VLAN allowed list というエラー メッセージが表示される場合があります。 この場合、カスタム VLAN リストとともに、デフォルトの VLAN 1 〜 2、1002 〜 1005 を許可する必要がある場合があります。 またこのため、トランクの不一致を避けるために、このトランク ポートに接続されている隣接するスイッチ上でデフォルトの VLAN とカスタム VLAN を許可する必要もあります。

Router1

VTP Configuration

Router1#vlan database

Router1(vlan)#vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Router1(vlan)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Router1(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

Spanning-Tree Configuration

Router1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary

Router1(config)#spanning-tree vlan 10 root primary

Router1(config)#spanning-tree vlan 50 root primary

Router1(config)#spanning-tree vlan 51 root primary

Router1(config)#spanning-tree vlan 100 root primary

Router1(config)#spanning-tree vlan 200 root primary

Trunk and Port Channel Configuration

Router1(config)#interface port-channel 1

Router1(config-if)#switchport mode trunk

!--- dot1q is the default encapsulation.

Router1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Command rejected: Bad VLAN allowed list. You have to include all default vlans,

e.g. 1-2,1002-1005.

Command rejected: Bad VLAN allowed list. You have to include all default vlans,

e.g. 1-2,1002-1005.

Router1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005,100,200

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface range fastEthernet 1/0 - 1

Router1(config-if-range)#switchport mode trunk

!--- dot1q is the default encapsulation.

Router1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005,100,200

Router1(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Router1(config-if-range)#exit

Access1

Access1 Switch Configuration

Access1(config)#vlan 100,200

Access1(config-vlan)#exit

Access1(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Access1(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Access1(config)#interface port-channel 1

Access1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if)#switchport mode trunk

Access1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005,100,200

Access1(config-if)#exit

Access1(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2

Access1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if-range)#switchport mode trunk

Access1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005,100,200

Access1(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Access1(config-if-range)#exit

Router1#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 52

Number of existing VLANs        : 10

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 : LAB

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x8D 0x71 0x37 0x29 0x6C 0xB0 0xF2 0x0E

Configuration last modified by 172.22.1.197 at 2-20-07 22:31:06

Router1#

Router1#show interface fastethernet 1/0 trunk

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Fa1/0     on           802.1q         trunk-inbndl  1

(Po1)

Port      Vlans allowed on trunk

Fa1/0     1,100,200,1002-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

Fa1/0     1,100,200

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa1/0     1,100,200

Router1#show spanning-tree summary

Root bridge for: VLAN1, VLAN10, VLAN50, VLAN51, VLAN100, VLAN200.

PortFast BPDU Guard is disabled

UplinkFast is disabled

BackboneFast is disabled

Name                 Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

-------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

VLAN1                0        0         0        1          1

VLAN10               0        0         0        1          1

VLAN50               0        0         0        1          1

VLAN51               0        0         0        1          1

VLAN100              0        0         0        1          1

VLAN200              0        0         0        1          1

-------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

6 VLANs 0        0         0        6          6

アクセス ポートの設定

アクセス ポートの設定は、標準的な LAN スイッチ設定に似ています。

Router1

Port for Server Configuration

Router1(config)#interface fastEthernet 1/2

Router1(config-if)#switchport mode access

Router1(config-if)#switchport access vlan 10

Router1(config-if)#spanning-tree portfast

Router1(config-if)#speed 100

Router1(config-if)#duplex full

Router1(config-if)#exit

Port for Printer Configuration

Router1(config)#interface fastethernet 1/3

Router1(config-if)#switchport mode access

Router1(config-if)#switchport access vlan 51

Router1(config-if)#spanning-tree portfast

Router1(config-if)#exit

音声ポートの設定

音声ポートの設定は、標準的な LAN スイッチ設定に似ています。

Router1

Configure the port for Voice

Router1(config)#interface fastethernet 1/4

Router1(config-if)#switchport mode access

Router1(config-if)#switchport access vlan 51

Router1(config-if)#switchport voice vlan 50

Router1(config-if)#spanning-tree portfast

Router1(config-if)#mls qos trust cos

Quality of Service（QoS）の設定

ESW モジュールでの、デフォルトの QoS 設定を次に示します。

Router1#show wrr-queue bandwidth

WRR Queue  :   1   2   3   4

Bandwidth  :   1   2   4   8

wrr-queue bandwidth is disabled

Router1#show wrr-queue cos-map

CoS Value      :  0  1  2  3  4  5  6  7

Priority Queue :  1  1  2  2  3  3  4  4

wrr-queue cos map is disabled

Router1#show mls qos maps cos-dscp

Cos-dscp map:

cos:   0  1  2  3  4  5  6  7

--------------------------------

dscp:   0  8 16 26 32 46 48 56

Router1#show mls qos maps dscp-cos

Dscp-cos map:

dscp:   0  8 10 16 18 24 26 32 34 40 46 48 56

-----------------------------------------------

cos:   0  1  1  2  2  3  3  4  4  5  5  6  7

続くセクションで下記の設定の説明を行います。

- wrr キューを設定

- Class of Service（CoS）を信頼するようにポートを設定

- ポリサーを設定

wrr キューを設定

レイヤ 2 スイッチ ポートではポートベースの QoS 設定はできません。 キューを設定できるのは、グローバル設定からだけです。 設定例では、4 つの異なるキューに CoS 値をマッピングしています。 パケットがスイッチ ポートから直接レイヤ 2 エンジンに入った場合、そのパケットは動的な 32 MB の共有メモリ バッファにある 4 つのキューのいずれかに配置されます。 音声 VLAN 上の Cisco IP Phone から着信する音声ベアラ パケットは、IP Phone により生成される 802.1p 値（CoS 5）に基づいて、自動的に最高のプライオリティ（Queue 4）に配置されます。 続いてキューには、Weighted Round Robin（WRR; 加重ラウンド ロビン）に基づいてサービスが提供されます。 CoS または Type of Service(ToS; タイプ オブ サービス）3 を使用する制御トラフィックは、Queue 3 に配置されます。

Router1

Router1(config)#wrr-queue cos-map 1 0 1

Router1(config)#wrr-queue cos-map 2 2

Router1(config)#wrr-queue cos-map 3 3 4

Router1(config)#wrr-queue cos-map 4 5 6 7

!--- wrr-queue cos-map <queue-number> <cos values separated by space>

Router(config)#wrr-queue bandwidth 1 16 64 255

!--- wrr-queue bandwidth <Weight of Queue1> <Weight of Queue2> !--- <Weight of Queue3> <Weight of Queue4>

Queue のパラメータを確認します。

Router1#show wrr-queue bandwidth

WRR Queue  :   1   2   3   4

Bandwidth  :   1   2   4   8

!--- Default values

WRR Queue  :   1   2   3   4

Bandwidth  :   1  16  64 255

!--- Configured values

Router1#show wrr-queue cos-map

CoS Value      :  0  1  2  3  4  5  6  7

Priority Queue :  1  1  2  2  3  3  4  4

!--- Default values

CoS Value      :  0  1  2  3  4  5  6  7

Priority Queue :  1  1  2  3  3  4  4  4

!--- Configured values

次の表に、設定後のキューの番号、CoS 値および各キューの重み付けを示します。

キュー番号

CoS 値

重量

1

0 1

1

2

2

16

3

3 4

64

4

5 6 7

255

CoS を信頼するようにポートを設定

Router1

Router1(config)#interface fastethernet1/4

Router1(config-if)#mls qos trust cos

!--- Trust the CoS value of the frames from the IP phone.

Router1(config-if)#mls qos cos override

!--- Reset the CoS value of the frames from PC to 0.

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface range fastEthernet 1/0 - 1

Router1(config-if-range)#mls qos trust cos

!--- Trust the CoS value of the frames from this trunk link.

Router1(config-if-range)#exit

ポリサーを設定

このセクションでは、FTP トラフィックを 5 Mbps に制限するための、インターフェイス fa1/2 上のポリサー設定を示します。

Router1

Router1(config)#ip access-list extended ACTIVE-FTP

Router1(config-ext-nacl)#permit tcp any any eq ftp

Router1(config-ext-nacl)#permit tcp any any eq ftp-data

Router1(config-ext-nacl)#exit

Router1(config)#class-map ACTIVE-FTP-CLASS

Router1(config-cmap)#match class ACTIVE-FTP

Router1(config-cmap)#exit

Router1(config)#policy-map ACTIVE-FTP-POLICY

Router1(config-pmap)#class ACTIVE-FTP-CLASS

Router1(config-pmap-c)#police 5000000 conform-action transmit exceed-action drop

Router1(config-pmap-c)#exit

Router1(config-pmap)#exit

Router1(config)#interface fastethernet1/2

Router1(config-if)#service-policy input ACTIVE-FTP-POLICY

Router1(config-if)#exit

ESW モジュールのポリサー設定にはいくつかの制限があります。 これらは、次のとおりです。

- 出方向の ACL 分類を持つポリシー マップはサポートされておらず、また service-policy input policy-map-name interface 設定コマンドを使用してインターフェイスに添付することはできません。

- ポリシー マップでは、class-default という名前のクラスはサポートされていません。 スイッチでは、class class-default policy-map 設定コマンドにより定義されるポリシー マップに基づいたトラフィックのフィルタリングは行われません。

- ESW インターフェイスの入力に対してのみ、policy-map を作成し、適用することが可能です。 また policy-map ではポリサーだけがサポートされています。

Router1#show policy-map

Policy Map FINANCE-POLICY

Class FINANCE-CLASS

set cos 4

Router1(config)#interface fastethernet1/4

Router1(config-if)#service-policy input FINANCE-POLICY

%Error: FastEthernet1/4 Service Policy Configuration Failed.Only Police Action S

upported

- VLAN または Switched Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）レベルでは、ポリシングはサポートされていません。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- ルータのインターフェイスとモジュールの問題のトラブルシューティング

- テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems