内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、セルラーインターフェイスで設定されるチャレンジハンドシェークス認証プロトコル(CHAP)認証の役割について説明します。また、Cisco 3G/4Gルータのセルラーインターフェイスの初期化時に実行される手順のロジックとシーケンスについても説明します。

前提条件

要件

3Gおよび4Gに関する基本的な知識があることが推奨されます。

- チャットスクリプト

- セルラーインターフェイス設定

- ダイヤルをトリガーするためのダイヤラリスト

- 回線の設定

- モデムプロファイル

- セルラーインターフェイスのルート

注：セルラー接続を有効にするには、6つのセクションを設定する必要があります。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

これらは、3G/4G接続に必要な標準的なセルラー構成です。

次のような2つのプロファイルがあるとします。

Profile 1 : PROFILE-1@CISCO.COM Password CISCO123

Profile 2 : PROFILE-2@CISCO.COM Password CISCO1234

セルラー0インターフェイス設定：

Router#sh run in cellular 0

Building configuration...

Current configuration : 502 bytes

!

interface Cellular0

ip address negotiated

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer idle-timeout 0

dialer string LTE

dialer-group 1

async mode interactive

ppp chap hostname TEST-1@CISCO.COM

ppp chap password CISCO123

end

プロファイル1の設定の詳細：

Below are the profile configuration for profile 1

Router#show cellular 0 profile 1

Profile password Encryption level: 7

Profile 1 = ACTIVE*

--------

PDP Type = IPv4

PDP address = 10.10.10.1

Access Point Name (APN) = CISCO.COM

Authentication = CHAP

Username: PROFILE-1@CISCO.COM

Password: CISCO123

*- Default profile

セルラー1インターフェイス設定：

Router#sh run in cellular 1

Building configuration...

Current configuration : 502 bytes

!

interface Cellular1

ip address negotiated

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer idle-timeout 0

dialer string LTE

dialer-group 1

async mode interactive

ppp chap hostname TEST-2@CISCO.COM

ppp chap password CISCO1234

end

プロファイル2の設定の詳細：

Configuration for profile 2

Router#show cellular 0 profile 2

Profile password Encryption level: 7

Profile 2 = ACTIVE*

--------

PDP Type = IPv4

PDP address = 20.20.20.1

Access Point Name (APN) = CISCO.COM

Authentication = CHAP

Username: PROFILE-2@CISCO.COM

Password: CISCO1234

*- Default profile

プロファイル1をアクティブにすると、ユーザ名PROFILE-1@CISCO.COMのネゴシエートされたIPアドレスがプロバイダーから取得されます。

注：プロバイダーのCHAPユーザ名とパスワードがセルラーモードで設定された認証には使用されません。

2番目のプロファイルをアクティブにするには、次のコマンドを使用します。

Router #cellular 1 lte profile create 2 PROFILE-2@CISCO.COM

デフォルトプロファイル1または2を変更するには、プロファイルを再作成する必要があります。既存のプロファイルを上書きするかどうかを確認するメッセージが2回表示されます。

プロファイル1を再作成する方法を次の例に示します。

Router#cellular lte profile create 1 PROFILE-1@CISCO.COM

Warning: You are attempting to modify the attach profile.

Please consult the service provider before doing so.

Modem power cycle required for change to take effect.

PDP Type = IPv4

Access Point Name (APN) =

Authentication = NONE

Profile 1 already exists with above parameters. Do you want to

overwrite? [confirm]

Profile 1 will be overwritten with the following values:

PDP type = IPv4

APN = PROFILE-1@CISCO.COM

Authentication = NONE

Are you sure? [confirm]

Profile 1 written to modem

GSMでは、次の形式を使用します。

cellular 0 gsm profile create <profile number> <apn> <authentication> <username> <password> ipv4

Router#cellular 0 gsm profile create 1 PROFILE-1@CISCO.com chap PROFILE-1@CISCO.COM CISCO123 ipv4

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

3G/4G固定ルータおよびモジュールの場合、セルラーインターフェイスでのカプセル化はIOSとモデム間の通信用です。モデムとサービスプロバイダー間の通信やネゴシエーションとは関係ありません。古いモデムでは、IOSとモデム間の通信にPPPが使用されていました。新しいLTEモデムでは、SLIPフレームが同じ目的で使用されます。

認証、ユーザ名/パスワードクレデンシャルなどのサービスプロバイダーとのネゴシエーションに必要なパラメータは、セルラーインターフェイスやダイヤラインターフェイスではなく、セルラープロファイルで設定する必要があります。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングの基本的なデバッグ：

Debug dialer

Debug chat

Debug modem

Debug ppp negotiation