内容

はじめに

前提条件

要　件

使用するコンポーネント

バックグラウンド情報

C9300またはC9200スタックメンバの交換

交換前の検証

replace

交換後の確認

C9400スタンドアロンシャーシの冗長スーパーバイザの交換

交換前の検証

replace

交換後の確認

C9400 Dual-Sup StackWise-Virtualのスーパーバイザの交換

交換前の検証

replace

交換後の確認

C9500 StackWise-Virtualのメンバーの交換

交換前の検証

replace

交換後の確認

C9600 Dual-Supスタンドアロンシャーシの冗長スーパーバイザの交換

交換前の検証

replace

交換後の確認

C9600 Dual-Sup StackWise-Virtualのスーパーバイザの交換

交換前の検証

replace

交換後の確認

C9600 Quad-Sup StackWise-Virtualのスーパーバイザの交換

交換と検証

障害のあるスーパーバイザの取り外し

新しいスーパーバイザの挿入

はじめに

このドキュメントでは、ハイアベイラビリティ(HA)セットアップでのCatalyst 9Kスイッチのスーパーバイザモジュールまたはスタックメンバーの交換方法について説明します。

前提条件

要　件

Catalyst 9Kスイッチのスタック構成、stackwise仮想(SVL)、およびバンドルバージョンインストールブートモードに関連する概念に精通しておくことをお勧めします。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- C9200

- C9300

- C9400

- C9500

- C9600

注：シスコの他のプラットフォームでこれらの機能を有効にするために使用されるコマンドについては、該当するコンフィギュレーション ガイドを参照してください。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

バックグラウンド情報

このドキュメントでは、スタック可能なスイッチタイプのメンバを交換する手順について説明します。

- C9200/C9300スタックメンバー

- SVLを使用するC9500

- C9400/C9600シャーシのスーパーバイザ。さまざまな運用モード（スタンドアロン、デュアルスーパーバイザ、SVL、およびクアッドスーパーバイザSVL）で稼働します。

C9300またはC9200スタックメンバの交換

この例では、C9300スタックのメンバを置き換えます。（この例のスイッチでは、インストールブートモードでスイッチ2を使用しています）。

注：C9200スタックメンバの交換にも同じプロセスを使用できます。

交換前の検証

現在のスタックの状態を確認し、スワップの準備をします。 スイッチのブート変数が正しいパッケージファイル（ブートモードがインストールの場合）またはbinファイル（バンドルブートモード）を指すように設定され、自動ブートが有効になっていることを確認します。

cat9K#show boot

---------------------------

Switch 1

---------------------------

Current Boot Variables:

BOOT variable = flash:packages.conf;

Boot Variables on next reload:

BOOT variable = flash:packages.conf;

Manual Boot = no

Enable Break = yes

Boot Mode = DEVICE

iPXE Timeout = 0

注：スイッチがインストールブートモードの場合は、ソフトウェアの自動アップグレードが有効になっていることを確認します。そうでない場合は、グローバルコンフィギュレーションモードからsoftware auto-upgrade enableを設定して有効にします。

C9300#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

注：スタックがバンドルブートモードの場合、USBスティックまたはローカルTFTPサーバ上のアクティブで使用中のIOS-XE .binファイルのコピーが必要です。このファイルには、アウトオブバンド(OOB)管理ポートを介して新しいスイッチまたはメンバからアクセスできます。

スタックがフルリングで物理的に接続されていることを確認します。つまり、対象のスイッチメンバの電源をオフにしても、既存のスタックが分割されてスタックのマージが行われません。確認したら、次の手順に進みます。

Switch#sh switch neighbors

Switch #  Port 1  Port 2

--------  ------  ------

1           2       3

2           3       2

3           1       2

注：アクティブなスイッチメンバーを交換する必要がある場合は、スタック内のスタンバイスイッチにフェールオーバーを実行し、スタンバイスイッチがアクティブな役割を引き継ぐのを待ちます。 スタックの他のメンバを置き換える場合は、この手順を省略します。

C9300#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

replace

交換する必要があるメンバスイッチの電源をオフにし、電源スタックとデータスタックケーブルを取り外します。 電源がオフになった状態でメンバを新しいメンバと交換し、データスタックケーブルを再接続して電源をオンにします。

注：新しいユニットで既存のスタックと同じソフトウェアバージョンが実行されていない場合は、それに一致させる必要があります。 たとえば、既存のスタックでは17.3.1が実行され、新しいユニットでは16.9.3が実行されているとします。

スタックがバンドルブートモードの場合は、ブートアップ中に新しいスイッチのROMMONに切り替えます。USBスティックまたはOOB TFTPアクセスを使用して、既存のスタックと同じソフトウェアバージョンで新しいスイッチを手動でブートします。

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 3 (interrupted)

rommon 1 >

rommon 2 > boot usbflash0:cat9k_iosxe.17.03.01.SPA.bin

スタックがインストールブートモードの場合、新しいメンバスイッチで互換性のないソフトウェアバージョンまたはブートモードを検出するとすぐに、スタックの現在アクティブなユーザによって自動ソフトウェアアップグレードが開始される必要があります。通常、この段階では手動による介入は必要ありません。

注：ソフトウェアの自動アップグレードプロセス中にmicrocode_updateが必要な場合、このプロセスには数分かかる場合があります。しばらくお待ちください。プロセスを綿密に監視してください。

Logs from Stack Active

Sep 13 07:20:21.261 UTC: %STACKMGR-4-SWITCH_ADDED: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Switch 2 has been added to the stack.

Sep 13 07:20:22.268 UTC: %STACKMGR-4-SWITCH_ADDED: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Switch 2 has been added to the stack.

Sep 13 07:20:22.546 UTC: %BOOT-3-BOOTTIME_INCOMPATIBLE_SW_DETECTED: Switch 1 R0/0: issu_stack: Incompatible software detected.

** snip **

Sep 13 07:47:37.443 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Auto upgrade initiated for switch 2.

Sep 13 07:47:37.496 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Searching stack for software to upgrade switch 2.

Sep 13 07:47:37.519 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Found donor switch 1 to auto upgrade switch 2.

Sep 13 07:47:37.538 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Upgrading switch 2 with software from switch 1.

Sep 13 07:47:46.769 UTC: %AUTO_UPGRADE_MODULAR-5-SMU_AUTO_UPGRADE_INITIATING: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Initiating SMU autoupgrade for switch 2

Sep 13 07:47:47.272 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FINISH: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Finished installing software on switch 2.

** snip **

Sep 13 07:57:18.981 UTC: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

Sep 13 07:57:18.981 UTC: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

Sep 13 07:57:49.863 UTC: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

Sep 13 07:57:50.865 UTC: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

交換後の確認

SSOが完了したら、スイッチの状態を確認します。 この時点で、必要に応じてスタック電源ケーブルを再接続できます。

C9300#show switch

Switch/Stack Mac Address : 70d3.79be.6c80 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Switch# Role    Mac Address    Priority Version  State

-------------------------------------------------------------------------------------

*1     Active   70d3.79be.6c80   1       V01     Ready

2     Standby  70d3.7984.8580   2       V01     Ready

!

C9300# show module

Switch Ports  Model     Serial No. MAC address     Hw Ver. Sw Ver.

------ ----- --------- ----------- -------------- ------- --------

1      41    C9300-24U FCW2125L0BH 70d3.79be.6c80   V01    17.03.01

2      41    C9300-24U FCW2125L03W 70d3.7984.8580   V01    17.03.01

C9300#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 58 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 58 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3.1, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;flash:;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 2

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 4 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3.1, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;flash:;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

C9400スタンドアロンシャーシの冗長スーパーバイザの交換

この例では、C9404シャーシのアクティブスーパーバイザを交換します。（この例では、スイッチはインストールブートモードのスロット3で使用されます）。

交換前の検証

スイッチのブート変数が正しいパッケージファイル（ブートモードがインストールの場合）またはbinファイル（バンドルブートモード）を指すように設定され、自動ブートが有効になっていることを確認します。

注：スイッチがインストールブートモードの場合は、ソフトウェアの自動アップグレードが有効になっていることを確認します。そうでない場合は、グローバルコンフィギュレーションモードからsoftware auto-upgrade enableを設定して有効にします。

C9400#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

注：アクティブなスーパーバイザがバンドルブートモードで実行されている場合は、実行中のソフトウェアファイル（アクティブで実行されている.binファイル）のコピーをUSBスティックまたはローカルTFTPサーバに保存してください。このサーバには、新しいスーパーバイザからアウトオブバンド(OOB)管理ポートを介してアクセスできます。

アクティブスーパーバイザを交換する必要がある場合は（この例のように）、スタンバイスーパーバイザへのフェールオーバーを実行し、スタンバイスーパーバイザがアクティブロールを引き継ぐのを待ちます。 スタンバイスーパーバイザを交換する場合は、この手順をスキップしてください。

C9400#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

replace

シャーシから障害のあるスーパーバイザを取り外し、コンソールケーブルを接続して新しいスーパーバイザを挿入します。

注：最初は、両方のスーパーバイザが同じソフトウェアバージョン上にない場合は、一致させる必要があります。たとえば、アクティブスーパーバイザで16.9.5と新規/スタンバイの16.9.4を実行しているとします。

アクティブ側のスーパーバイザがバンドルブートモードで動作している場合は、ブートアップ中に新しいスーパーバイザのROMMONに切り替えます。USBスティックまたはOOB TFTPアクセスを使用して、アクティブなスーパーバイザと同じソフトウェアバージョンでスーパーバイザを手動でブートします。

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 3 (interrupted)

rommon 1 >

rommon 2 > boot usbflash0:cat9k_iosxe.16.09.05.SPA.bin

アクティブ側スーパーバイザがインストールブートモードで稼働している場合は、新しいスーパーバイザまたはスタンバイ側スーパーバイザで互換性のないソフトウェアバージョンまたはブートモードを検出するとすぐに、現在のアクティブ側スーパーバイザによる自動ソフトウェアアップグレードを開始する必要があります。通常、この段階では手動による介入は必要ありません。

*Jun 16 19:50:15.122: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 3/0

*Jun 16 19:50:42.374: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (C9400-SUP-1) online in subslot 3/0

C9400#

*Jun 16 19:50:43.376: 3 0 0:Ignore this incremental sync, session not ready

C9400#

*Jun 16 19:52:10.003: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F1

C9400#

*Jun 16 19:51:16.469: %IOSXE-3-PLATFORM: R1/0: kernel: dplr_intrpt: Entered dplr_intrpt_module_init dplr_intrpt 1

*Jun 16 19:51:16.472: %IOSXE-3-PLATFORM: R1/0: kernel: chr_mmap: Allocating DMA Reserve Pool ...

*Jun 16 19:52:27.950: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (rp) online in slot R1

*Jun 16 19:52:28.727: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade initiated for RP 1.

*Jun 16 19:52:28.748: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: R0/0: auto_upgrade_client: Searching stack for software to upgrade RP 1.

*Jun 16 19:52:28.760: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: R0/0: auto_upgrade_client: Found donor RP 0 to auto upgrade RP 1.

*Jun 16 19:52:28.773: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: R0/0: auto_upgrade_client: Upgrading RP 1 with software from RP 0.

*Jun 16 19:52:39.655: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

*Jun 16 19:52:39.655: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

*Jun 16 19:52:39.642: %AUTO_UPGRADE_MODULAR-5-SMU_AUTO_UPGRADE_INITIATING: R0/0: auto_upgrade_client: Initiating SMU autoupgrade for RP 1

*Jun 16 19:52:40.832: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FINISH: R0/0: auto_upgrade_client: Finished installing software on RP 1.

*Jun 16 19:52:40.847: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_RELOAD: R0/0: auto_upgrade_client: Reloading RP 1 to complete the auto upgrade.

*Jun 16 19:52:41.622: %IOSXE_OIR-6-OFFLINECARD: Card (rp) offline in slot R1

** snip **

*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

** snip **

*Jun 16 19:57:33.582: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

*Jun 16 19:57:34.623: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

交換後の確認

SSOが完了したら、スーパーバイザの状態を確認します

C9400#show module

Chassis Type: C9404R

Mod Ports                           Card Type                     Model                Serial No.

---+---------------------+-------------------------------+-----------------------+--------------------

2         10                     Supervisor 1 Module           C9400-SUP-1           JAE22100647

3         10                     Supervisor 1 Module           C9400-SUP-1

Mod                    MAC addresses              Hw         Fw              Sw         Status

---+----------------------------------------+----------+--------------+--------------+------------

2         A8B4.56BF.316C to A8B4.56BF.3175       1.0       16.12.1r       16.09.05        ok

3                                                                                         ok             <--- Started Syncing

Mod   Redundancy Role            Operating Redundancy Mode           Configured Redundancy Mode

---+----------------------+---------------------------------------+------------------------------------------------

2          Active                         sso                                  sso

3          Standby                        sso                                  sso

Chassis MAC address range: 44 addresses from a8b4.56bf.3140 to a8b4.56bf.316b

C9400#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 10 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 2

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 10 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.5, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 22-Aug-19 18:14 by mcpre

BOOT = bootflash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 3

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 0 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.5, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 22-Aug-19 18:14 by mcpre

BOOT = bootflash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

C9400 Dual-Sup StackWise-Virtualのスーパーバイザの交換

この例は、C9400 StackWise仮想セットアップ（各シャーシに1つのスーパーバイザ）で、シャーシ1のスーパーバイザ（アクティブスイッチ）に障害が発生し、交換が必要になった場合を示しています。SVLはインストールブートモードで動作しています。

交換前の検証

現在のStackWise-Virtual関連の設定とスーパーバイザの状態を確認します。 スイッチのブート変数が正しいパッケージファイル（ブートモードがインストールの場合）またはbinファイル（バンドルブートモード）を指すように正しく設定され、自動ブートが有効になっていることを確認します。

9400-3#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1             1               TenGigabitEthernet1/5/0/1 <<< switch 1 needs to be replaced here

2             1               TenGigabitEthernet2/5/0/1

9400-3#show bootvar

BOOT variable = flash:packages.conf;

Configuration Register is 0x102

MANUAL_BOOT variable = no

BAUD variable = 9600

ENABLE_BREAK variable = yes

BOOTMODE variable does not exist

IPXE_TIMEOUT variable does not exist

CONFIG_FILE variable =

注：スイッチが「インストール」ブートモードの場合は、ソフトウェアの自動アップグレードが有効になっていることを確認します。そうでない場合は、グローバルコンフィギュレーションモードで「software auto-upgrade enable」を設定して有効にします。

9400-3#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

注：アクティブなスーパーバイザがバンドルブートモードで動作している場合、実行中のソフトウェアファイル（アクティブで実行している.binファイル）のコピーをUSBスティックまたはローカルTFTPサーバに保存してください。このサーバには、新しいスーパーバイザからアウトオブバンド(OOB)管理ポートを介してアクセスできます。

アクティブスーパーバイザを交換する必要がある場合（この例の場合と同様）、スタンバイスーパーバイザへのフェールオーバーを実行し、スタンバイスーパーバイザがアクティブロールを引き継ぐまで待機します。 スタンバイスーパーバイザを交換する場合は、この手順をスキップしてください。

9400-1#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

replace

スーパーバイザを交換する必要があるシャーシの電源をオフにします（この例ではchassis-1です）。

各シャーシ（スーパーバイザの交換が必要な場所）からバックプレーンのラインカードを取り外します。 ラインカードをシャーシから完全に取り外す必要はありません。ただし、バックプレーンに取り付けられていない場合は問題ありません。この方法では、新しいスーパーバイザが挿入されて事前設定される際に、接続のリモートスイッチ(Multi-chassis etherchannel)がローカルポートをerr-disabled状態（LACPなど）にしません。

9400-3#show module

Chassis Type: C9410R

Switch Number 1

Mod Ports Card Type Model Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

Mod  Redundancy Role      Operating Redundancy Mode    Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

Switch Number 2

Mod Ports Card Type                               Model           Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

1    48   48-Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45     C9400-LC-48UX   JAE2138067S

2    48   48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)       C9400-LC-48U    JAE2141091P

5   10    Supervisor 1 Module                    C9400-SUP-1     JAE2220082A

Mod          MAC addresses            Hw        Fw             Sw           Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1   707D.B9CF.6D1C to 707D.B9CF.6D4B 1.0    16.12.2r     16.12.03a           ok

2   6CB2.AE42.2704 to 6CB2.AE42.2733 1.0    16.12.2r     16.12.03a           ok

5   AC3A.675B.E26C to AC3A.675B.E275 1.0    16.12.2r     16.12.03a           ok

Mod  Redundancy Role        Operating Redundancy Mode  Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

5    Active                    non-redundant               sso

障害のあるスーパーバイザがあったスロットに新しいスーパーバイザを挿入し、電源をオンにします。スタンドアロンモード（非SVL）で起動し、Stackwise仮想リンクを切断したままにする必要があります。

- アクティブ側のスーパーバイザがバンドルブートモードで動作している場合は、ソフトウェアのbinファイル（SVLの現在のアクティブ側スーパーバイザと同じ）を新しいスタンバイ側スーパーバイザのブートフラッシュにコピーし、それに応じてブートストリングを変更します。

- アクティブ側のスーパーバイザがインストールブートモードで稼働している場合は、手動によるソフトウェアアップグレードは必要ありません。新しいスーパーバイザのソフトウェアおよびブートモードは、現在のアクティブスーパーバイザによって自動的にアップグレードされる必要があります。これは、新しい/スタンバイスーパーバイザで互換性のないソフトウェアバージョンまたはブートモードが検出されるとすぐに行われます。

Stackwise仮想設定を使用して新しいスーパーバイザを設定します。（既存のメンバと一致させるには、同じSVLドメイン番号を使用する必要があります）。

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#stackwise-virtual

Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect

Switch(config-stackwise-virtual)#domain 100

Switch(config-stackwise-virtual)#exit

SVLおよびDADポートを設定します。障害のあるスーパーバイザで使用したものと同じポートを使用します。

9400-1(config)#interface tenGigabitEthernet 5/0/1

9400-1(config-if)#stackwise-virtual link 1

WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TenGigabitEthernet5/0/1 on reboot

INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.

SVL設定が新しいスイッチに正しく適用されていることを確認します。

Switch#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Disabled

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

Stackwise Virtual Configuration After Reboot:

---------------------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1     1                       TenGigabitEthernet5/0/1

IOSd CLIからROMMONのSVL設定を確認します（バージョン16.12.x以降で使用可能）。

9400-1#show romvar

ROMMON variables:

MAC_ADDR="70:0F:6A:DE:54:34"

SWITCH_NUMBER="1"

MODEL_NUM="C9400-SUP-1"

SYSTEM_SERIAL_NUM=""

MOTHERBOARD_SERIAL_NUM="JAE221703NQ"

TEMPLATE="access"

BAUD="9600"

LICENSE_BOOT_LEVEL="network-advantage+dna-advantage,all:MACALLAN-CHASSIS;"

MCP_STARTUP_TRACEFLAGS="00000000:00000000"

CALL_HOME_DEBUG="0000000000000"

D_STACK_DAD=""

CONFIG_FILE=""

BOOTLDR=""

SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG="0"

MANUAL_BOOT="no"

AUTOREBOOT_RESTORE="0"

ENABLE_BREAK="yes"

RET_2_RTS=""

AUTO_SWITCH_CONSOLE_DISABLE="0"

BOOT="flash:cat9k_iosxe.16.12.03a.SPA.bin;"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""

ABNORMAL_RESET_COUNT="1"

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT="3"

BSI="0"

RET_2_RCALTS=""

RANDOM_NUM="421133355"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Te5/0/1,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="100"

設定を保存し、新しいスーパーバイザが配置されたシャーシの電源をオフにします。

2つのシャーシ間にStackWise仮想リンクを接続し、デュアルアクティブ検出リンクを切断したままにします（該当する場合）。

シャーシの電源をオンにし、コンソールからブートプロセスを監視します。

- SVLがバンドルブートモードで動作している場合は、新しいスーパーバイザがアクティブと同じソフトウェアバージョンで起動していることを確認します。表示されない場合は、再度ROMMONに切り替え、正しいソフトウェアバージョンを使用して手動で起動します。

- SVLがインストールブートモードで動作している場合、「ソフトウェア自動アップグレード」では、手動による介入なしに、正しいソフトウェアバージョンとブートモードを新しいスーパーバイザにプッシュする処理を行う必要があります。

Active supervisor's log

*Sep 12 07:20:25.457: %ILPOWER-6-SET_ILPOWER: Set power allocated to POE to 4420 for slot 0

*Sep 12 07:20:30.621: %BOOT-3-BOOTTIME_INCOMPATIBLE_SW_DETECTED: Chassis 2 R0/0: issu_stack: Incompatible software detected. Details: Active's subpackage boot mode does not match with member's super boot mode. Please boot switch 1 in subpackage mode.

*Sep 12 07:20:40.779: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START_CHECK: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade start checking for incompatible switches.

*Sep 12 07:21:00.978: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade initiated for switch 1.

*Sep 12 07:21:01.031: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Searching stack for software to upgrade switch 1.

*Sep 12 07:21:01.053: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Found donor switch 2 to auto upgrade switch 1.

*Sep 12 07:21:01.074: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Upgrading switch 1 with software from switch 2.

Logs from new supervisor's console

Waiting for remote chassis to join

#########################################

Chassis number is 1

All chassis in the stack have been discovered. Accelerating discovery

Chassis 1 reloading, reason - System requested reload <<< reload is instructed by current active as part of software auto-upgrade

Sep 12 07:25:23.306: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting: process exit with reload fru code

すべての実行コンフィギュレーションは、アクティブスーパーバイザから新しいスーパーバイザに自動的に同期される必要があります。アクティブ側スーパーバイザからのログを待ちます。

*Sep 12 07:33:39.803: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

*Sep 12 07:33:40.837: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

- SSOが完了したら、必要に応じて、デュアルアクティブ検出(DAD)リンクと他のネットワークアップリンクポートを新しいスーパーバイザに接続します。

- ラインカードを内側に戻して、バックプレーンに再度取り付けます

- すべてのラインカードが正常に起動し、オンライン診断テストに合格し、ポートチャネルバインディングなどのインターフェイスを起動したことを確認します。

交換後の確認

次のコマンドを使用して、StackWise仮想関連の設定とスイッチの状態を確認します。

9400-3#sh redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 hour, 31 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = Switch 2

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 31 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.3a, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 28-Apr-20 09:37 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = Switch 1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 4 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.3a, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 28-Apr-20 09:37 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

!

9400-3#sh stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1          1                   TenGigabitEthernet1/5/0/1

2          1                   TenGigabitEthernet2/5/0/1

9400-3#sh module

Chassis Type: C9410R

Switch Number 1

Mod Ports         Card Type                       Model          Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

1    48     48-Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45   C9400-LC-48UX  JAE22360153

2    48     48-Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45   C9400-LC-48UX  JAE215103V7

5    10     Supervisor 1 Module                  C9400-SUP-1    JAE221703NQ

Mod   MAC addresses                   Hw     Fw          Sw                Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1    00B7.71FA.D878 to 00B7.71FA.D8A7 1.0  16.12.2r     16.12.03a           ok

2    4C77.6DBF.4A94 to 4C77.6DBF.4AC3 1.0  16.12.2r     16.12.03a           ok

5    AC3A.675B.E9AC to AC3A.675B.E9B5 1.0  16.12.2r     16.12.03a           ok

Mod Redundancy Role       Operating Redundancy Mode   Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

5     Standby                  sso                          sso

**snip**

C9500 StackWise-Virtualのメンバーの交換

この例では、Switch-1（アクティブスイッチ）を搭載したC9500 Stackwise仮想セットアップを、交換が必要な障害のあるスイッチとして検討しています。SVLはINSTALLブートモードで動作しています。

交換前の検証

現在のStackWise-Virtual関連の設定とスイッチの状態を確認します。ブート変数が正しく設定され、packages.confを指し、config-registerが0x2102に設定されていることを確認します。

C9500-1#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1            1                TwentyFiveGigE1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/2

2            1                TwentyFiveGigE2/0/1

TwentyFiveGigE2/0/2

C9500-1#show stackwise-virtual dual-active-detection

Dual-Active-Detection Configuration:

-------------------------------------

Switch Dad port

------ ------------

1       TwentyFiveGigE1/0/3

2       TwentyFiveGigE2/0/3    <<<<<<<<<< Ports configured for Dual-Active Detection (DAD)

Note : Configs of these DAD ports do not show up in running-config

!

interface TwentyFiveGigE 1/0/3

end

!

interface TwentyFiveGigE 2/0/3

end

C9500-1#show switch

Switch/Stack Mac Address : f4db.e619.0480 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Switch# Role      Mac Address    Priority  Version  State

-------------------------------------------------------------------------------------

*1     Active    f4db.e619.0480    15       V02     Ready

2     Standby   f4db.e618.fa80     1       V02     Ready

C9500-1#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 4 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 4 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.02, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 2

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 1 minute

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.02, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

注:SVLがINSTALLブートモードで実行されている場合は、software auto-upgradeが有効になっていることを確認します。そうでない場合は、グローバルコンフィギュレーションモードでsoftware auto-upgrade enableを設定して有効にします。（SVLがバンドルブートモードで実行されている場合は、この手順をスキップします）。

C9500-1#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

アクティブスイッチを交換する必要がある場合は、スタンバイスイッチへのフェールオーバーを実行し、スタンバイがアクティブロールを引き継ぐまで待機します。（スタンバイユニットを交換する場合は、この手順をスキップしてください）。

C9500-1#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

replace

交換する必要のあるスイッチの電源をオフにします。 そのスイッチからすべてのケーブルを取り外します。

C9500-1#show switch

Switch/Stack Mac Address : f4db.e619.0480 - Foreign Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Switch# Role      Mac Address    Priority Version  State

-------------------------------------------------------------------------------------

1     Member    0000.0000.0000    0        V02    Removed  << switch 1 is powered down

*2     Active    f4db.e618.fa80    1        V02    Ready

新しいスイッチの電源を入れます。スタンドアロンモード（非SVL）で起動する必要があります。 （現在のアクティブなSVLがINSTALLブートモードで実行されている場合は、この手順をスキップします）

新しいユニットのソフトウェアバージョンを確認します。StackWise仮想ユニットの既存のメンバと一致しない場合は、ソフトウェアバージョンとライセンスをSVLの既存のメンバと一致させる準備をします(TFTP/FTP/SFTPまたはUSBスティックを使用して正しいソフトウェアバージョンをロードし、新しいユニットでソフトウェアバージョンとライセンスを一致させた後、次の手順に進みます。

Cisco IOS XE Software, Version 16.12.02

Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.02, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

注:SVLがINSTALLブートモードで実行され、ソフトウェア自動アップグレードが有効になっている場合は、通常、SVLの既存のアクティブメンバが、新しいユニットのコードおよびブートモードに自動的に一致できる必要があります。

新しいスイッチにStackWise仮想を設定します。既存のメンバと一致させるには、同じSVLドメイン番号を使用する必要があります。

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#stackwise-virtual

Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect

Switch(config-stackwise-virtual)#domain 100

Switch(config-stackwise-virtual)#exit

SVLおよびDADポートを設定します。障害のあるスイッチで使用されていた同じポート を使用します。

Switch(config)#int range twe1/0/1-2

Switch(config-if-range)#stackwise-virtual link 1

WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TwentyFiveGigE1/0/1 on reboot

WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TwentyFiveGigE1/0/2 on reboot

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#int twe1/0/3

Switch(config-if)#stackwise-virtual dual-active-detection

WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TwentyFiveGigE1/0/3 on reboot.

SVL設定が新しいスイッチに正しく適用されていることを確認します。

Switch#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Disabled

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

Stackwise Virtual Configuration After Reboot:

---------------------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1     1                       TwentyFiveGigE1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/2

Switch#show stackwise-virtual dual-active-detection

Dual-Active-Detection Configuration:

-------------------------------------

Switch Dad port

------ ------------

Distributed Stack DAD Configuration After Reboot:

------------------------------------------------

Switch Dad port

------ --------

1        TwentyFiveGigE1/0/3

設定を保存し、新しいスイッチの電源をオフにします。

既存のSVLメンバと新しいユニット間のStackWise仮想リンクを接続します。 デュアルアクティブ検出リンクを切断したままにします。

新しいユニットの電源を入れます。 スイッチ番号に競合がある場合は、新しいユニットに自動的に再番号付けする必要があります。

Chassis is reloading, reason: Configured Switch num conflicts with peer, Changing local switch number to 1 and reloading to take effect

Sep 10 22:41:50.738: %PMAN-3-PROCHOLDDOWN: R0/0: The process nif_mgr has been helddown (rc 69)

注：新しいユニットで互換性のないソフトウェアまたはブートモードが実行されていて、既存のSVLメンバでINSTALLブートモードが実行されている場合は、手動の介入なしにINSTALLブートモードで新しいユニットを起動するためにソフトウェア自動アップグレードが作動します。

*Sep 10 22:47:05.996: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START_CHECK: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade start checking for incompatible switches.

すべての実行コンフィギュレーションがアクティブスイッチから新しいスイッチに自動的に同期されます。追加設定は必要ありません。アクティブスイッチからこれらのログを待ちます。

*Sep 11 01:02:28.974: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

C9500-1#

*Sep 11 01:02:30.009: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

デュアルアクティブ検出(DAD)リンクおよびその他のネットワークポートの接続に進みます。（SSOの完了後）

交換後の確認

次のコマンドを使用して、StackWise仮想関連の設定とスイッチの状態を確認します。

C9500-1#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link    Ports

------ ----------------------    ------

1              1              TwentyFiveGigE1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/2

2              1              TwentyFiveGigE2/0/1

TwentyFiveGigE2/0/2

C9500-1#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 14 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 2

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 14 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.02, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 1 minute

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.02, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

C9600 Dual-Supスタンドアロンシャーシの冗長スーパーバイザの交換

この例では、C9606シャーシのスロット3のアクティブスーパーバイザの交換を検討しています。（スイッチはインストールブートモードで動作しています）。

交換前の検証

スイッチのブート変数が正しいパッケージファイル（ブートモードがインストールの場合）またはbinファイル（バンドルブートモード）を指していて、自動ブートが有効になっていることを確認します。

注：スイッチがインストールブートモードで動作している場合は、software auto-upgradeが有効になっていることを確認します。そうでない場合は、グローバルコンフィギュレーションモードでsoftware auto-upgrade enableを設定して、これを有効にします。

C9600R-1#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

注：アクティブなスーパーバイザがバンドルブートモードで動作している場合、実行中のソフトウェアファイル（アクティブで実行している.binファイル）のコピーをUSBスティックまたはローカルTFTPサーバに保存してください。このサーバには、新しいスーパーバイザからアウトオブバンド(OOB)管理ポートを介してアクセスできます。

replace

アクティブスーパーバイザを交換する必要がある場合は（この例のように）、スタンバイスーパーバイザへのフェールオーバーを実行し、スタンバイスーパーバイザがアクティブロールを引き継ぐのを待ちます。（スタンバイスーパーバイザを交換する場合は、この手順をスキップしてください）。

C9600R-1#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

障害のあるスーパーバイザをシャーシから取り外し、コンソールケーブルを接続した状態で新しいスーパーバイザを挿入します。

注：最初は、両方のスーパーバイザが同じソフトウェアバージョン上にない場合は、一致させる必要があります。たとえば、アクティブスーパーバイザで16.12.4と新規/スタンバイの16.12.2を実行しているとします。

アクティブ側のスーパーバイザがバンドルブートモードで動作している場合は、ブートアップ中に新しいスーパーバイザのROMMONに切り替えます。USBスティックまたはOOB TFTPアクセスを使用して、アクティブなスーパーバイザと同じソフトウェアバージョンでスーパーバイザを手動でブートします。その後、新しいスタンバイがSSOに参加した後、実行中のソフトウェアをローカルブートフラッシュにコピーします。

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 3 (interrupted)

rommon 1 >

rommon 2 > boot disk0:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin

アクティブ側スーパーバイザがインストールブートモードで稼働している場合は、新しいスーパーバイザまたはスタンバイ側スーパーバイザのソフトウェアバージョンまたはブートモードに互換性がないことを検出するとすぐに、現在のアクティブ側スーパーバイザによる自動ソフトウェアアップグレードを開始する必要があります。通常、この段階では手動による介入は必要ありません。

*Sep 12 21:32:04.886: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

*Sep 12 21:32:04.886: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

*Sep 12 21:32:07.773: %REDUNDANCY-2-IPC: IOS versions do not match.

*Sep 12 21:32:07.823: %SMART_LIC-5-EVAL_START: Entering evaluation period

*Sep 12 21:32:28.980: %AUTO_UPGRADE_MODULAR-5-SMU_AUTO_UPGRADE_INITIATING: R1/0: auto_upgrade_client: Initiating SMU autoupgrade for RP 0

*Sep 12 21:32:30.867: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FINISH: R1/0: auto_upgrade_client: Finished installing software on RP 0.

*Sep 12 21:32:30.908: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_RELOAD: R1/0: auto_upgrade_client: Reloading RP 0 to complete the auto upgrade.

** snip **

*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

** snip **

*Sep 12 21:36:37.786: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

*Sep 12 21:36:37.786: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

**snip**

*Sep 12 21:39:24.085: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

*Sep 12 21:39:25.124: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

交換後の確認

SSOが完了したら、スーパーバイザの状態を確認します。

C9606R-1#show mod

Chassis Type: C9606R

Mod  Ports  Card Type                               Model        Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

1    24    24-Port 40GE/12-Port 100GE             C9600-LC-24C   CAT2313L2WQ

2    48    48-Port 10GE / 25GE                    C9600-LC-48YL  CAT2314L36W

3    0     Supervisor 1 Module                    C9600-SUP-1    CAT2310L5C1

4    0     Supervisor 1 Module                    C9600-SUP-1    CAT2311L4DQ

5    48    48-Port 10GE / 25GE                    C9600-LC-48YL  CAT2310L57N

Mod       MAC addresses               Hw      Fw        Sw               Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1   DC8C.37C9.AC00 to DC8C.37C9.AC7F  1.0  17.1.1[FC2]  16.12.04           ok

2   DC8C.37C9.FD00 to DC8C.37C9.FD7F  1.0  17.1.1[FC2]  16.12.04           ok

3   DC8C.3772.C780 to DC8C.3772.C7FF  1.0  17.1.1[FC2]  16.12.04           ok

4   DC8C.3772.E580 to DC8C.3772.E5FF  1.0  17.1.1[FC2]  16.12.04           ok

5   DC8C.3773.0280 to DC8C.3773.02FF  1.0  17.1.1[FC2]  16.12.04           ok

Mod  Redundancy Role      Operating Redundancy Mode Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

3     Standby                     sso                      sso

4     Active                      sso                      sso

Chassis MAC address range: 64 addresses from 6cb2.ae4a.9680 to 6cb2.ae4a.96bf

C9606R-1#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 day, 11 hours, 32 minutes

Switchovers system experienced = 1

Standby failures = 1

Last switchover reason = user forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 4

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 35 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.4, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 09-Jul-20 21:49 by mcpre

BOOT =

CONFIG_FILE =

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 3

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 3 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.4, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 09-Jul-20 21:49 by mcpre

BOOT =

CONFIG_FILE =

C9600 Dual-Sup StackWise-Virtualのスーパーバイザの交換

この例では、C9600 stackwise仮想セットアップ（各シャーシに1つのスーパーバイザ）を検討しています。このセットアップでは、シャーシ1のスーパーバイザ（アクティブスイッチ）に障害が発生し、交換が必要になります。SVLはインストールブートモードで動作しています。

交換前の検証

現在のStackWise-Virtual関連の設定とスーパーバイザの状態を確認します。 スイッチのブート変数が正しいパッケージファイル（ブートモードがインストールの場合）またはbinファイル（バンドルブートモード）を指すように正しく設定され、自動ブートが有効になっていることを確認します。

C9600_SVL#sh stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

2           1                 FortyGigabitEthernet2/1/0/1

FortyGigabitEthernet2/1/0/2

1           1                 FortyGigabitEthernet1/1/0/1  << supervisor of SW1 needs to be replaced

FortyGigabitEthernet1/1/0/2

C9600_SVL#show bootvar

BOOT variable = bootflash:packages.conf;

MANUAL_BOOT variable = no

BAUD variable = 9600

ENABLE_BREAK variable = yes

BOOTMODE variable does not exist

IPXE_TIMEOUT variable does not exist

CONFIG_FILE variable =

注:SVLがインストールブートモードの場合は、ソフトウェアの自動アップグレードが有効になっていることを確認してください。そうでない場合は、グローバルコンフィギュレーションモードでsoftware auto-upgrade enableを設定して、これを有効にします。

C9600_SVL#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

アクティブ側のスーパーバイザがバンドルブートモードで動作している場合は、実行中のソフトウェアファイル（アクティブで実行している.binファイル）のコピーをUSBスティックまたはローカルTFTPサーバに保存してください。このサーバには、新しいスーパーバイザからアウトオブバンド(OOB)管理ポートを介してアクセスできます。

- アクティブスーパーバイザを交換する必要がある場合（この例の場合と同様）、スタンバイスーパーバイザへのフェールオーバーを実行し、スタンバイスーパーバイザがアクティブロールを引き継ぐまで待機します。 スタンバイスーパーバイザを交換する場合は、この手順をスキップしてください。

C9600_SVL#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

replace

スーパーバイザを交換する必要があるシャーシの電源をオフにします。この例では、chassis-1です。

各シャーシ（スーパーバイザの交換が必要なシャーシ）からバックプレーンからラインカードを取り外します。ただし、StackWise仮想リンク(SVL)が取り付けられているシャーシは除きます。SVLが設定されているラインカードの場合は、SVL自体を除くすべての接続を削除します。この方法では、新しいスーパーバイザが挿入されて事前設定される際に、接続のリモートスイッチ(Multi-chassis etherchannel)がローカルポートをerr-disabled状態（LACPなど）にしません。

C9600_SVL#show module

Chassis Type: C9606R

Switch Number 1

Mod  Ports        Card Type                       Model           Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

Mod     MAC addresses                Hw      Fw            Sw           Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

Mod  Redundancy Role    Operating Redundancy Mode  Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

Switch Number 2

Mod Ports           Card Type                       Model         Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

1    24    24-Port 40GE/12-Port 100GE              C9600-LC-24C   CAT2310L4DW

2    48    48-Port 10GE / 25GE                     C9600-LC-48YL  CAT2310L59S

3    0     Supervisor 1 Module                     C9600-SUP-1    CAT2340L40Q

5    24    24-Port 40GE/12-Port 100GE              C9600-LC-24C   CAT2313L2W1

Mod        MAC addresses              Hw    Fw             Sw              Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1   DC8C.379F.DB80 to DC8C.379F.DBFF  1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01           ok

2   DC8C.3772.FD80 to DC8C.3772.FDFF  1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01           ok

3   7C21.0E5D.0800 to 7C21.0E5D.087F  1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01           ok

5   DC8C.37A0.D180 to DC8C.37A0.D1FF  1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01           ok

Mod    Redundancy Role  Operating Redundancy Mode Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

3       Active               non-redundant                 sso

Chassis 2 MAC address range: 64 addresses from 2c4f.523b.bd00 to 2c4f.523b.bd3f

障害のあるスーパーバイザがあったスロットに新しいスーパーバイザを挿入し、電源をオンにします。スタンドアロンモード（非SVL）で起動し、Stackwise仮想リンクとDADリンクを今のところ切断したままにする必要があります。

- アクティブ側のスーパーバイザがバンドルブートモードで動作している場合は、ソフトウェアのbinファイル（SVLの現在のアクティブ側スーパーバイザと同じ）を新しいスタンバイ側スーパーバイザのブートフラッシュにコピーし、それに応じてブートストリングを変更します。

- アクティブ側のスーパーバイザがインストールブートモードで稼働している場合は、手動によるソフトウェアアップグレードは必要ありません。新しいスーパーバイザのソフトウェアおよびブートモードは、現在のアクティブスーパーバイザによって自動的にアップグレードされる必要があります。これは、新しい/スタンバイスーパーバイザで互換性のないソフトウェアバージョンまたはブートモードが検出されるとすぐに行われます。

Stackwise仮想設定を使用して新しいスーパーバイザを設定します。（既存のメンバと一致させるには、同じSVLドメイン番号を使用する必要があります）。

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#stackwise-virtual

Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect

Switch(config-stackwise-virtual)#domain 100

Switch(config-stackwise-virtual)#exit

SVLおよびDADポートを設定します。障害が発生したスーパーバイザで使用されていた同じポート を使用します。

Switch(config)#int range fortyGigabitEthernet 1/0/1 -2

Switch(config-if-range)#stackwise-virtual link 1

Switch(config)#int range twentyFiveGigE 2/0/25 -26

Switch(config-if-range)#stackwise-virtual dual-active-detection

SVL設定が新しいスイッチに正しく適用されていることを確認します。

Switch#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual Configuration After Reboot:

---------------------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link  Ports

------ ----------------------  ------

1          1                   FortyGigabitEthernet1/0/1

FortyGigabitEthernet1/0/2

Switch#show stackwise-virtual dual-active-detection

In dual-active recovery mode: No

Dual-Active-Detection Configuration:

-------------------------------------

Switch Dad port Status

------ ------------ ---------

Distributed Stack DAD Configuration After Reboot:

------------------------------------------------

Switch     Dad port            Status

------      --------          ------

1      TwentyFiveGigE2/0/25   down

TwentyFiveGigE2/0/26   down

ソフトウェアバージョンが16.12.x以降の場合は、IOSd CLIからROMMONのSVL設定を確認できます。

Switch#show romvar

ROMMON variables:

BOARDID="38"

ETHER_PORT="2"

PS1="rommon ! >"

MAC_ADDR="7C:21:0E:5D:04:00"

DOPPLER_E_WA="1"

RETRY="0"

MODEL_NUM="C9600-SUP-1"

SYSTEM_SERIAL_NUM="CAT2340L3Y5"

MOTHERBOARD_SERIAL_NUM="CAT2340L3Y5"

TEMPLATE="core"

BAUD="9600"

AUTO_SWITCH_CONSOLE_DISABLE="0"

PSEUDO_OIR_REMOVE_SET="1"

CALL_HOME_DEBUG="0000000000000"

ENABLE_BREAK="yes"

RET_2_RTS=""

CRASHINFO="bootflash:crashinfo_RP_00_00_20200225-024401-UTC"

MCP_STARTUP_TRACEFLAGS="00000000:00000000"

CONFIG_FILE=""

BOOTLDR=""

RECOVERY_RELOAD_DISABLE=""

SWITCH_PRIORITY="1"

SWITCH_NUMBER="1"

SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG="0"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""

MANUAL_BOOT="no"

AUTOREBOOT_RESTORE="0"

ABNORMAL_RESET_COUNT="0"

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT="3"

BSI="0"

RET_2_RCALTS=""

RANDOM_NUM="1430571596"

BOOT="bootflash:cat9k_iosxe.16.12.02.SPA.bin;"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/1,Fo1/0/2,"

D_STACK_DAD="Twe2/0/25,Twe2/0/26,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="100"

設定を保存し、新しいスーパーバイザが配置されたシャーシの電源をオフにします。

2台のシャーシ間にStackWise仮想リンクを接続し、デュアルアクティブ検出リンクを切断したままにします（該当する場合）。

シャーシの電源をオンにし、コンソールからブートプロセスを監視します。

注:SVLがバンドルブートモードで実行されている場合は、新しいスーパーバイザがアクティブと同じソフトウェアバージョンで起動していることを確認してください。表示されない場合は、再度ROMMONに切り替え、正しいソフトウェアバージョンを使用して手動で起動します。

注:SVLが「インストール」ブートモードの場合は、ソフトウェアの自動アップグレードが有効になっていることを確認します。そうでない場合は、グローバルコンフィギュレーションモードで「software auto-upgrade enable」を設定して、これを有効にします。

Active supervisor's log-

*Sep 13 00:59:49.367: %STACKMGR-6-CHASSIS_ADDED: Chassis 1 R0/0: stack_mgr: Chassis 1 has been added to the stack.

*Sep 13 00:59:51.988: %STACKMGR-6-CHASSIS_ADDED: Chassis 1 R0/0: stack_mgr: Chassis 1 has been added to the stack.

*Sep 13 00:59:52.135: %BOOT-3-BOOTTIME_INCOMPATIBLE_SW_DETECTED: Chassis 2 R0/0: issu_stack: Incompatible software detected. Details: Active's subpackage boot mode does not match with member's super boot mode. Please boot switch 1 in subpackage mode.

*Sep 13 00:59:52.297: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START_CHECK: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade start checking for incompatible switches.

*Sep 13 00:59:53.311: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade initiated for switch 1.

*Sep 13 00:59:53.368: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Searching stack for software to upgrade switch 1.

*Sep 13 00:59:53.397: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Found donor switch 2 to auto upgrade switch 1.

*Sep 13 00:59:53.423: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Upgrading switch 1 with software from switch 2.

Logs from new supervisor's console-

Waiting for remote chassis to join

##################################################################################

Chassis number is 1

All chassis in the stack have been discovered. Accelerating discovery

Chassis 1 reloading, reason - System requested reload <<< reload is instructed by current active as part of software auto-upgrade

すべての実行コンフィギュレーションは、アクティブスーパーバイザから新しいスーパーバイザに自動的に同期されます。アクティブ側スーパーバイザからのログを待ちます。

*Sep 13 01:14:18.552: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

*Sep 13 01:14:18.577: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

SSOが完了したら、デュアルアクティブ検出(DAD)リンクの接続にも進みます。

- ラインカードを内側に戻し（スーパーバイザが交換されたシャーシの場合）、バックプレーンに再度取り付けます。次に、ケーブルを再接続します。

- すべてのラインカードが正常に起動し、オンライン診断テストに合格し、ポートチャネルバインディングなどを含むインターフェイスを起動したことを確認します。

交換後の確認

次のコマンドを使用して、StackWise仮想関連の設定とスイッチの状態を確認します。

C9600_SVL#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 hour, 27 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = Switch 2

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 1 hour, 27 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3.1, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre

BOOT = bootflash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = Switch 1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 0 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3.1, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre

BOOT = bootflash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

C9600_SVL#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1          1                   FortyGigabitEthernet1/1/0/1

FortyGigabitEthernet1/1/0/2

2          1                   FortyGigabitEthernet2/1/0/1

FortyGigabitEthernet2/1/0/2

C9600_SVL#show stackwise-virtual dual-active-detection

In dual-active recovery mode: No

Recovery Reload: Enabled

Dual-Active-Detection Configuration:

-------------------------------------

Switch   Dad port             Status

------  ------------          ---------

1      TwentyFiveGigE1/2/0/25  up

TwentyFiveGigE1/2/0/26  up

2      TwentyFiveGigE2/2/0/25  up

TwentyFiveGigE2/2/0/26  up

C9600_SVL#show module

Chassis Type: C9606R

Switch Number 1

Mod Ports       Card Type                             Model       Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

1   24     24-Port 40GE/12-Port 100GE             C9600-LC-24C   CAT2252L0PR

2   48     48-Port 10GE / 25GE                    C9600-LC-48YL  CAT2334L0BA

3   0      Supervisor 1 Module                    C9600-SUP-1    CAT2340L3Y5

5   48     48-Port 10GE / 25GE                    C9600-LC-48YL  CAT2337L509

Mod   MAC addresses                    Hw  Fw              Sw              Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1    70B3.175A.8100 to 70B3.175A.817F 1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01            ok

2    10B3.D652.9900 to 10B3.D652.997F 1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01            ok

3    7C21.0E5D.0400 to 7C21.0E5D.047F 1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01            ok

5    4C71.0D7C.8400 to 4C71.0D7C.847F 1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01            ok

Mod  Redundancy Role     Operating Redundancy Mode  Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

3     Standby                sso                           sso

Switch Number 2

**snip**

C9600 Quad-Sup StackWise-Virtualのスーパーバイザの交換

この例では、C9600クアッドスーパーバイザのstackwise仮想セットアップ（各シャーシに2つのスーパーバイザ）を検討しています。このセットアップでは、スーパーバイザに障害が発生し、交換が必要です。SVLは「インストール」ブートモードで動作しています。

交換と検証

障害のあるスーパーバイザの取り外し

- 交換するスーパーバイザがグローバルアクティブスーパーバイザ（図のSw-1スロット3）の場合は、グローバルスタンバイ（前の図のSw-2スロット3）がアクティブに引き継ぐようにフェールオーバーを実行します。新しいグローバルスタンバイが作成され、SSOが完了するまで待ちます。（この場合は、Sw-1スロット4が新しいグローバルスタンバイになります）。

- 交換するスーパーバイザがグローバルスタンバイスーパーバイザ（図のSw-2スロット3）の場合は、スーパーバイザを取り外します。新しいグローバルスタンバイが作成され、SSOが完了するまで待ちます。（この場合は、Sw-2スロット4が新しいグローバルスタンバイになります）

- 交換するスーパーバイザがICSスーパーバイザ（図のイメージではSw-1スロット4またはSw-2スロット4）の場合、スーパーバイザを引き抜きます。

新しいスーパーバイザの挿入

- 新しいスーパーバイザが17.xコードで稼働している場合、手順は簡単です。新しいスーパーバイザを挿入するだけです。 ICSスーパーバイザに17.xイメージがある場合、自動的にブートし、Quad-supの一部になります。実稼働セットアップで実行されているものと異なる17.xコードが稼働している場合でも、インストールモードで同じ17.xコードを使用してICSスーパーバイザをアップグレードする処理が自動的に行われるように、ソフトウェアの自動アップグレードにより行われます。

- 新しいスーパバイザが16.xコードで実行されている場合、または新しいスーパバイザが実行されているコードが不明な場合は、スーパバイザをスペアのシャーシに挿入して、17.xコードにアップグレードしてみてください。アップグレードする予備のシャーシがない場合は、次の手順を実行する必要があります。

- この手順は非常に重要です。ICSスーパーバイザを挿入し、Ctrl+Cを使用してrommonに切り替えます。ROMMONに入ることができず、スーパーバイザが16.xコードで起動する場合、スーパーバイザが挿入されたシャーシ全体がダウンする可能性があります

SVLに関連するrommon変数を探します。これらの変数はD_STACKで始まります。通常、新しいスーパーバイザにはこれらの変数は設定されていません。

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""

D_STACK_DAD="Fo1/0/13,Fo1/0/15,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="255"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/10,Fo1/0/15,Fo1/0/16,Fo1/0/17,Fo1/0/3,Fo1/0/6,"

上記の変数をすべて設定解除します。

rommon 1 > unset D_STACK_DAD

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK1

rommon 1 > unset D_STACK_DOMAIN_NUM

rommon 1 > unset D_STACK_MODE

変数SWITCH_NUMBER=1を探します。スイッチ番号が2の場合は、変数を1に設定します。すでに1になっている場合は、次の手順に進みます。

rommon 1 > SWITCH_NUMBER=1

スーパーバイザを手動でブートするように設定します。

rommon 1 > MANUAL_BOOT=YES

17.xコードのUSB/TFTPを使用して、バンドルモードでICSスーパーバイザを手動でブートします。rommonのブート変数は変更しないでください。rommonから手動で起動するだけです。

- スーパーバイザは、SVLモードで既存のICSを検出するとリセットされるため、スタンドアロン仮想モードからstackwise仮想モードに変換されます。自動ブートが無効になっているため、再びrommonにフォールバックする可能性があります。

自動ブートを有効にするには、Unset manual bootを実行します。

rommon 1 > unset MANUAL_BOOT

17.xコードのUSB/TFTPを使用して、バンドルモードでICSスーパーバイザを手動で起動します。rommonのブート変数は変更しないでください。rommonから手動で起動するだけです。この手順により、ICSがバンドルモードで起動します。

注：ソフトウェアの自動アップグレードとは、ICSスーパーバイザをINSTALLモードで17.xコードを使用して自動的にアップグレードし、ICSスーパーバイザをリロードしてRPRで起動させることです。自動アップグレードがディセーブルになっている場合は、アクティブ側のスーパーバイザからコマンドinstall autoupgradeを実行することもできます。