内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

ケーブル

プラットフォームのサポート

既知の問題

コンフィギュレーション

関連情報

概要

デュアルシリアルポートWANインターフェイスカード(WIC-2A/S)は、1つのWICに対して高レベルのシリアルポート密度を提供し、Cisco 1700、2600、および3600シリーズでサポートされます。低シリアル速度の WIC-2A/S では最大 128 Kbps 同期シリアル リンクまたは 115.2 Kbps 非同期シリアル リンクまでサポートされています。WIC 上のそれぞれのポートは別々の物理インターフェイスであり、Point-to-Point Protocol（PPP）またはフレーム リレーとデータ端末機器/データ通信機器（DTE/DCE）などの別々のプロトコルをサポートできます。 この WIC は、1 つのカードでの非同期/同期混合操作もサポートしています。

これらのデュアル シリアル ポート WIC には、シスコの新しいコンパクトなスマート シリアル コネクタが装備されており、適切な転送ケーブルと組み合せて使用することにより、多様な電気的インターフェイスをサポートします。これには、次のような特徴があります。DTE および DCE デバイス用のオス型およびメス型の V.35、RS-232、RS-449、RS-530、RS-530A が含まれます。そのため、別のシリアル インターフェイス カードを購入しなくても、ネットワーク要件の変化に応じて、簡単に設定および再設定できます。

2 つのケーブルは WIC で 2 つのポートをサポートする必要があります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、WIC-2A/S に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

製品番号

WIC-2A/S：2 ポート非同期/同期 WIC

機能

WIC-2A/S には、スマート シリアル コネクタを使用する 2 つのシリアル ポートが装備されています。

- 最大 115.2 Kbps、最小 600 bps での非同期サポート。600 bps より低い速度で実行する必要がある場合は、代わりに補助ポートを使用します。

- 最大 128 Kbps での同期サポート。

ケーブル

ケーブル タイプ

製品番号

長さ

オス型/メス型

V.35 DTE

CAB-SS-V35MT(=)

3 m（10 フィート）

オス

V.35 DCE

CAB-SS-V35FC(=)

3 m（10 フィート）

メス

RS-232 DTE

CAB-SS-232MT(=)

3 m（10 フィート）

オス

RS-232 DCE

CAB-SS-232FC(=)

3 m（10 フィート）

メス

RS-449 DTE

CAB-SS-449MT(=)

3 m（10 フィート）

オス

RS-449 DCE

CAB SS-449FC(=)

3 m（10 フィート）

メス

X.21 DTE

CAB-SS-X21MT(=)

3 m（10 フィート）

オス

X.21 DCE

CAB-SS-X21FC(=)

3 m（10 フィート）

メス

EIA-530 DTE

CAB-SS-530MT(=)

3 m（10 フィート）

オス

EIA-530A DTE

CAB-SS-530AMT(=)

3 m（10 フィート）

オス

プラットフォームのサポート

Platform

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620,3640,3660

Cisco 3631

Cisco 2691,3725,3745

キャリア モジュール

不要

不要

オンボード

NM-2W

オンボード

NM-2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

オンボード

オンボード

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

Cisco IOS® ソフトウェアのサポート

サポートされていません

すべての Cisco IOS ソフトウェア バージョン

すべての Cisco IOS ソフトウェア バージョン

Cisco IOS ソフトウェア バージョン 12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

すべての Cisco IOS ソフトウェア バージョン

12.2(8)T1

サポートされていません

Cisco IOS ソフトウェア バージョン 12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

すべての Cisco IOS ソフトウェア バージョン

すべての Cisco IOS ソフトウェア バージョン

すべての Cisco IOS ソフトウェア バージョン

注：シリアル通信コントローラがないため、Cisco 1600シリーズはWIC-2A/Sをサポートできません。

NM-1E2W、NM-1E1R2W、および NM-2E2W ネットワーク モジュールは、パフォーマンスが不足しているため WIC-2A/S をサポートできません。

既知の問題

WIC-2A/S は、過剰な静電気放電により損傷を受ける可能性があります。静電気放電は、次の方法で軽減できます。

- エンドツーエンドでシールド付きケーブルを使用します。

- +/- 18 v を超えるサージから保護するデータ サージ プロテクタを使用します。

- 光アイソレータを使用します（最適な保護）。

コンフィギュレーション

このモジュールはデフォルトで同期モードに設定されています。非同期通信を行うようにモジュールを設定するには、physical-layer async コマンドを発行します。次に非同期設定のセクションを示します。

コンフィギュレーション

maui-soho-01(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-01(config-if)#physical-layer async

!--- Places the interface in asynchronous mode. !--- Continue to configure this serial interface just as you !--- would configure an Async Interface.

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#async mode interactive

maui-soho-01(config-if)#async default routing

maui-soho-01(config-if)#dialer in-band

maui-soho-01(config-if)#dialer map ip 10.0.0.2 name maui-nas-01 broadcast 5551111

!--- The above commands are part of a broader Dial-on-Demand Routing (DDR) !--- configuration.

このインターフェイスにモデムを接続する方法は、『AUX ポート上のモデムを使用したダイヤルアウトの設定』を参照してください。このドキュメントでは AUX ポートについて説明されていますが、設定はほぼ同じです。

デフォルトの同期モードに戻すには、physical-layer sync コマンドまたは no physical-layer async コマンドを発行します。インターフェイスを通常のシリアル動作に設定する方法についての詳細は、『シリアル インターフェイスの設定』を参照してください。

関連情報

- 2 つのシリアル物理層非同期インターフェイス間のマルチリンクPPP

- Cisco 3660 ルータにインストールされているアナログ/デジタルモデム ネットワーク モジュールの OIR について

- ダイヤル テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems