内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

GRP CLI での show controller

ラインカードの CLI での show controller

関連情報

はじめに

show controllerコマンドは、Ciscoルータインターフェイスに関する問題のトラブルシューティングと診断に役立つハードウェア関連情報を提供します。Cisco 12000シリーズは、分散型アーキテクチャを使用しています。このアーキテクチャでは、ギガビットルートプロセッサ(GRP)に中央集中型コマンドラインインターフェイス(CLI)を備え、各ラインカードにローカルCLIを備えています。Cisco 12000シリーズでは、show controllerコマンドの出力は、使用しているCLI（GRPレベルまたはラインカードレベル）によって異なります。

このドキュメントでは、両方の出力セットの解釈方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントに記載されている出力は、Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.0(18)STを実行しているCisco 12016インターネットルータから取得したものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

表記法の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

GRP CLI での show controller

GRP CLIからのshow controller出力には、SONETアラームやエラーなどのレイヤ1情報が示されます。ATM固有の統計情報はすべて、ラインカードのCLIでshow controllerコマンドを実行すると表示されます。

SONETは、セクション、回線、パスという3層アーキテクチャを使用するプロトコルです。SONET層を次に示します。

各層は、SONETフレームに一定量のオーバーヘッドバイトを追加します。その結果、show controller atmの出力は次のように分類されます。

- セクション

- LINE

- パスのアラームとエラー

それぞれの例について、以下で示します。

注：次に示す表示は、インターフェイスatm6/0の出力のみを示しています。

GSR#show controller atm6/0

ATM6/0

SECTION

LOF = 0          LOS       = 0         RDOOL = 0             BIP(B1) = 0

Active Alarms: None

LINE

AIS = 0          RDI       = 0          FEBE = 0             BIP(B2) = 0

Active Alarms: None

PATH

AIS = 0          RDI       = 0          FEBE = 0             BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR    = 0          PSE = 0              NSE = 0

Active Alarms: None

HCS errors

Correctable HCS errors = 0             Uncorrectable HCS errors = 0

次の表では、各アラームとエラーの状況について簡単に説明し、これらのトラブルシューティングに関する既存の詳細な情報へのリンクを記載しています。

項目

意味

説明

LOF

Loss of Frame（LOF; フレーム同期損失）

インターフェイスでフレーム同期外れの問題が発生した回数。「SONETおよびSDHリンクにおける物理層アラームのトラブルシューティング」を参照してください。

LOS

Loss of Signal（LOS; 信号消失）

着信する光信号がすべて 0 の状態が、少なくとも 100 ミリ秒以上継続した回数。考えられる原因には、ケーブルの切断、信号の過度の減衰、機器の故障などがあります。2つの連続したフレーミングパターンを受信し、新しいLOS状態が検出されない場合、LOS状態はクリアされます。セクションLoss of Signal（SLOS；信号消失）は、着信SONET信号のオール0パターンが19(+,-3)マイクロ秒以上続いたときに検出されます。この不具合は、受信信号レベルが指定されたしきい値を下回った場合にも報告される可能性があります。「SONETおよびSDHリンクにおける物理層アラームのトラブルシューティング」を参照してください。

RDOOL

受信データ アウト オブ ロック

SONET のクロックの回復は、SONET オーバーヘッドの情報を使用して行われます。RDOOL は、受信データ アウト オブ ロック（Receive Data Out Of Lock）が検出された概数で、クロック回復フェーズのロック ループが受信ストリームをロックできないことを意味しています。RDOOLは、Receive Data Out Of Lockが検出された回数の不正確なカウントです。これは、クロック回復の段階的ロックループが受信ストリームをロックできないことを示します。

BIP（B1）

ビット インターリーブ パリティ

セクション部分にパリティ エラーがあるフレームが受信された回数。「 SONET リンクにおけるビットエラーレートのトラブルシューティング」を参照してください。

BIP(B2)

ビット インターリーブ パリティ

回線レベルでパリティ エラーがあるフレームが受信された回数。「 SONET リンクにおけるビットエラーレートのトラブルシューティング」を参照してください。

BIP(B3)

BIP(B3)

パス レベルでパリティ エラーがあるフレームが受信された回数。「 SONET リンクにおけるビットエラーレートのトラブルシューティング」を参照してください。

AIS

アラーム表示信号

インターフェイスで AIS 信号が受信された回数。信号が回線AISかパスAISかが表示されます。「SONETおよびSDHリンクにおける物理層アラームのトラブルシューティング」を参照してください。

RDI

リモート障害表示

インターフェイスで RDI 信号が受信された回数。信号がLINE RDIかPATH RDIかが表示されます。「SONETおよびSDHリンクにおける物理層アラームのトラブルシューティング」を参照してください。

FEBE

遠端ブロック エラー

送信側のネットワーク要素に信号が戻ってきたということは、受信側のネットワーク要素でエラー ブロックが受信されたことを示しています。FEBE は、現在は remote error indicator（REI）と呼ばれています。

LOP

ポインタ損失

無効なパス ポインタ（H1、H2）の結果として、あるいは過剰な数の新規データフラグ（NDF）が有効化されたことを示すものとして報告されます。「POSインターフェイスでのNEWPTRエラーのトラブルシューティング」を参照してください。

NEWPTR

新規ポインタ

SONETフレーマが新しいSONETポインタ値(H1、H2)を検証した回数の不正確なカウント。「POSインターフェイスでのNEWPTRエラーのトラブルシューティング」を参照してください。

PSE

ポジティブ スタッフィング

SONET フレーマが受信したポインタ（H1、H2 バイト）の中にポジティブ スタッフィング イベントを検出した回数を示す概数。「POSインターフェイスでのPSEおよびNSEイベントのトラブルシューティング」を参照してください。

NSE

ネガティブ スタッフィング

SONETフレーマが受信したポインタ（H1、H2バイト）でネガティブスタッフイベントを検出した回数を示す概数。「POSインターフェイスでのPSEおよびNSEイベントのトラブルシューティング」を参照してください。

HCS

ヘッダー チェックサム

ATMセルがヘッダーのチェックサムに失敗した回数。ATMセルヘッダー（ペイロードではない）は、ヘッダーチェックサム（HECまたはHCS）と呼ばれる1バイトの巡回冗長検査(CRC)によって保護されます。このCRCは、ヘッダーのシングルビットエラー（訂正可能HCSエラー）を修正し、マルチビットエラー（訂正不能HCSエラー）を検出します。この問題のトラブルシューティングを行うには、show controller atmコマンドの出力にある次のエラーカウンタの値が増加しているかどうかを調べて、SONET層にビットエラーが発生しているかどうかを判別します。

- B1、B2、および B3 BIP - ローカル インターフェイスで、ビット パリティ エラーを含む SONET フレームが受信されていることを示します。

- FEBE：リモートインターフェイスがB2およびB3エラーを含むSONETフレームを受信していることを示します。

これらのカウンタが増加している場合は、ATMセルも破損している可能性があります。HCSエラーは、単にSONETレベルの問題の結果です。この問題を解決するには、『SONETリンクでのビットエラーレートのトラブルシューティング』の手順を使用します。

ラインカードの CLI での show controller

ラインカードのCLIからのshow controllerコマンドの出力には、ATM固有の統計情報が表示されます。show controller detailコマンドも使用でき、ハードウェア固有の統計情報を表示します。通常、このような統計情報はシスコの開発エンジニアにのみ役立ち、このドキュメントでは説明しません。

Cisco 12000 シリーズでは、ラインカードの CLI からの出力を収集する 2 種類の方法をサポートしています。

- attach <slot-number>：このコマンドを使用してラインカード上のCisco IOSソフトウェアイメージにアクセスし、ラインカード上の情報を監視および維持します。このコマンドを使用してラインカード上のCisco IOSイメージに接続すると、プロンプトが「LC-Slot<x>#」に変わります。ここでxはラインカードのスロット番号です。

RTR12008#attach 1

Entering Console for 4    Port ATM OC-3c/STM-1 in Slot: 1

Type "exit" to end this session

press RETURN to get started!

LC-Slot1>en

- execute-on：このコマンドを使用して、ラインカード上でリモートからコマンドを実行します。execute-on特権EXECコマンドは、GRPカードで稼働しているCisco IOSソフトウェアからのみ使用できます。

RTR12008#execute-on ?

all   All    slots

slot  Command is executed on slot(s) in this    chassis

RTR12008#execute-on slot 1 ?

LINE     Command to be executed on another slot

PTR12008#execute-on slot 1 sh controller

=========    Line Card (Slot 1) =======

ラインカードのCLIからのshow controllerコマンドの出力例を次に示します。

GSR-LC#show controller

TX SAR (Patch 3.2.2) is Operational;

RX SAR (Patch 3.2.2) is Operational;

Interface Configuration Mode:

STS-12c

Active Maker Channels: total # 1

VCID VPI ChID Type     OutputInfo    InPkts   InOAMs  MacString

999   0 9D68 UBR    0C020DE0    1044406472        0    9D682000AAAA030000000800

00000000             0        0

SAR Counters:

tx_paks   1592028614    tx_abort_packs         0       tx_idle_cells          2862571613

rx_paks   1184045134    rx_drop_paks            0       rx_discard_cells       3438990

Host Counters:

rx_crc_err_packs         139694737     rx_giant_paks                    0

rx_abort_paks                    0     rx_crc10_cells                   0

rx_tmout_paks                    0     rx_unknown_paks                  0

rx_out_buf_paks                  0     rx_unknown_vc_paks               0

rx_len_err_paks                  0     rx_len_crc32_err_paks            0

TX SAR フィールドと RX SAR フィールドは、Segmentation and Reassembly（SAR）チップ上で実行されているマイクロコードのバージョンを示しています。

Interface Configuration Mode は、STS-Xc と表示されるときは Synchronous Transport Signal（STS; 同期転送信号）フレーミングを備えた SONET リンクを示し、STM-X と表示されるときは Synchronous Transport Mode（STM; 同期転送モード）フレーミングを備えた SDH リンクを示しています。フレーミングの種類を変更するには、atm sonet stm-4 interface-level configuration コマンドを使用します。

次の表では、SAR Counters と Host Counters のフィールドについて説明します。カウンタの多くはAAL5パケットを参照しています。ATM は 5 つの ATM Adaptation Layer（AAL）をサポートします。AAL5 では、common part convergence sublayer protocol data unit（CPCS-PDU; CPCS プロトコル データ ユニット）に 8 バイトのトレーラーを追加します。Request for Comments（RFC; コメント要求）1483（Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5）では、aal5snap カプセル化と、aal5snap カプセル化での AAL5 トレーラーの使用方法について定義しています。

show controller atm 0 allコマンドでは、インターフェイスで設定されているすべてのPVCに対するすべてのCRCエラー、廃棄、およびその他のカウンタの単一の集約値が提供されます。Cisco 12000シリーズのATMラインカードでは、VC単位のカウンタは保持されません。つまり、すべてのカウンタはインターフェイスごとであり、VCごとではありません。また、このコマンドの出力に示されている廃棄は、ドライバレベルで廃棄されます。一部のパケットはドライバレベル（レイヤ2）のチェックに合格した後、レイヤ3インターフェイスの入力キューでドロップされます。

カウンタ

説明

tx_paks

送信された AAL5 パケットの数。

tx_abort_paks

上位のソフトウェア層で SAR が認証していない、あるいは既に有効と見なしていない VPI/VCI 値を持つセルが通過したために、転送がスケジュールされたものの送信されなかった AAL5 パケットの数。

tx_idle_cells

ラインカードによって送信されたアイドルセルの数。「ATMコントロールセルの説明：アイドルセル、未指定セル、IMA充てんセル、無効セル」を参照してください。

rx_paks

完全なパケットとして受信された AAL5 パケットの数。このカウンタには、次のようなエラー状態で受信されたパケットは含まれません。

- 部分的に再構成されたもの

- CRC-32 チェックで失敗したもの

- 存在しない VPI/VCI ペアで受信されたもの

- 内部のどの SAR バッファにも保存できないもの

rx_drops_paks

内部SARバッファの不足のためにSARによってドロップされたAAL5パケットの数。これらは、ホストのCPUがSARからのパケットを十分な速さで受け入れることができない場合に発生する可能性があります。

rx_discard_cells

ヘッダーの破損のために廃棄されたセルの数。セルヘッダに VPI/VCI 値が存在しないか、認識不可能な値がある場合も含まれます。

rx_crc_err_paks

CRCエラーのあるAAL5パケットの受信数。「ATMインターフェイスに関するCRCトラブルシューティングガイド」を参照してください。

rx_abort_paks

AAL5 トレーラーの長さを示すフィールドの値が 0 に設定されている AAL5 パケットを受信した数。

rx_tmout_paks

必要な時間内に完全に再構成されなかったために廃棄された、部分的に再構成されたAAL5パケットの数。つまり、AAL5パケットの最後のセルが必要な時間内に受信されなかったということです。このカウンタは、RFC 2515でも定義されています。

rx_out_buf_paks

ホストのメモリにパケットを保存するためのバッファがなかったためにドロップされた AAL5 パケットを受信した数。例外的な状況では、入力ラインカードがこれらのバッファを使い果たし、優先順位に関係なく無差別にパケットをドロップすることがあります。これらのバッファは、ToFabキューに配信される前にパケットが格納される2 MBのSRAMであるSARメモリから分割されます。『4xOC3 ATMラインカードでのVC単位のキューイングオプションについて』を参照してください。「トラブルシューティング：Cisco 12000シリーズインターネットルータでのIgnoredエラーとメモリ不足による廃棄」も参照してください。

rx_len_err_paks

再構成されたサイズがAAL5トレーラの長さフィールドで示されたサイズと異なるAAL5パケットの数。AAL5トレーラの2バイト長フィールドは、Common Part Convergence Sublayer Protocol Data Unit(CPCS-PDU)ペイロードフィールドのサイズを示します。2バイトは16ビットまたは65,535オクテットの最大長の値です。『ATMインターフェイスの最大伝送ユニット(MTU)について』を参照してください。

rx_giant_paks

再構成された長さが AAL5 トレーラーの長さフィールドで指定された値を超えている AAL5 パケットの数。これらの違反がどのように発生するかについては、『ATMインターフェイスの最大伝送ユニット(MTU)について』を参照してください。

rx_crc10_cells

operations, administration, and maintenance（OAM; 操作、管理、およびメンテナンス）セル、または raw セルで使用されている CRC-10 チェックサムで失敗したセルの数。

rx_unknown_vc_paks

VPI フィールドまたは VCI フィールドに存在しない値、または不正な値があり、SNAP、NPLID、OUI、または Protocol ID フィールドに未知またはサポートされていない値があるために廃棄された AAL5 パケットの数。

rx_len_crc32_err_paks

CRC-32チェックに失敗したために廃棄されたAAL5パケットの数。CRCフィールドはAAL5トレーラの最後の4バイトを占め、実際のCRCフィールド自体を除くほとんどのCPCS-PDUを保護します。トラブルシューティングのヒントは、「ATM インターフェイスに関する CRC トラブルシューティング ガイド」を参照してください。

rx_unknown_paks

上記以外のエラー状態で受信された AAL5 パケットの数。

注：PA-A3などの他のATMハードウェアとは異なり、Cisco 12000シリーズのATMラインカードは、RFC 1695で定義されているように、SARTimeOutsおよびオーバーサイズSDUをカウントしません。

関連情報

- ATM に関するその他の情報

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems