内容

はじめに

このドキュメントでは、2025年3月31日からCisco Application Portalにアクセスする際のログインフローの変更について詳細に説明します。

アプリケーションポータルでは、すべてのシスコセキュリティ製品を組み合わせたビューが提供され、各製品に個別に移動するためのシームレスな方法が提供されます。アプリケーションポータルを使用して管理/アクセスするために使用できるセキュリティ製品の一部：

- セキュリティのプロビジョニングと管理（Security Cloud Controlに統合）

- セキュアなクライアント管理

- Secure Endpoint

- Cisco Secure Malware Analytics

その他

現在、security.cisco.comはアプリケーションポータルにリダイレクトされます。一部のユーザは、最終的なapps.security.cisco.comのURLではなく、このURLをブックマークに登録してアプリケーションポータルにアクセスしている場合があります

2025年3月31日以降のユーザでは、新しいSecurity Cloud Controlの起動時に、ユースケースに適さないApplication Portalではなくsecurity.cisco.comに移動すると、新しいSecurity Cloud Controlエクスペリエンスが開始されます。

これらのユーザはブックマークを更新し、アプリケーションポータルにアクセスするためにapps.security.cisco.comを今後使用する必要があります。