内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

ブリッジング

トランスペアレント ブリッジング

設定例

例 1：シンプルなトランスペアレント ブリッジング

例 2：複数のブリッジ グループを使用したトランスペアレント ブリッジング

例 3：WAN 経由のブリッジング

例 4：X.25 でのリモート トランスペアレント ブリッジング

例 5：マルチキャストを伴わないフレーム リレーでのリモート トランスペアレント ブリッジング

例 6：マルチキャストを使用するフレームリレーでのリモート トランスペアレント ブリッジング

例 7：複数のサブインターフェイスを伴うフレーム リレーでのリモート トランスペアレント ブリッジング

例 8：Switched Multimegabit Data Service（SMDS; スイッチド マルチメガビット データ サービス）でのリモート トランスペアレント ブリッジング

例 9：回線グループを使用するリモート トランスペアレント ブリッジング

関連情報

概要

この文書の目的は、トランスペアレント ブリッジングの設定を支援することです。初めにブリッジングの概要を説明し、トランスペアレント ブリッジングに関するより詳細な情報と、いくつかの設定例を示します。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

ブリッジング

ブリッジは LAN 同士を接続し、データを転送します。ブリッジングには、次の 4 種類があります。

- トランスペアレント ブリッジング - 主にイーサネット環境で使用されており、主として同じメディア タイプのブリッジ ネットワークに使用されます。ブリッジは、宛先アドレスと発信インターフェイスのテーブルを保持します。

- ソース ルート ブリッシング（SRB）：主にトークン リング環境で使用されています。ブリッジは、フレームに含まれるルーティング インジケータに基づいて、フレームを転送するだけです。エンドステーションが、宛先アドレスとルーティング インジケータのテーブルを決定および管理します。詳細は、『ローカル ソースルート ブリッジングの説明とトラブルシューティング』を参照してください。

- トランスレーショナル ブリッジング（TLB; Translational Bridging）：異なるメディア タイプ間でのデータのブリッジングに使用されています。通常、これはイーサネットと FDDI またはトークンリングとイーサネット間の通信に使用します。

- ソースルート トランスレーショナル ブリッジング（SR/TLB; Source-Route Translational Bridging）：ソースルート ブリッジングとトランスペアレント ブリッジングを組み合せたもので、イーサネットとトークン リングが混在する環境での通信を可能にします。また、トークン リングとイーサネットの間のルーティング インジケータのないトランスレーショナル ブリッジングも SR/TLB と呼ばれます。詳細は、『ソースルート トランスレーショナル ブリッジングの説明とトラブルシューティング』を参照してください。

ブリッジングは、データ フローを制御し、伝送エラーを処理し、物理アドレッシングを提供し、物理メディアへのアクセスを管理するデータリンク レイヤで発生します。ブリッジは、着信フレームを分析し、フレームに基づいて転送に関する決定を下し、フレームを宛先に転送します。SRB などのように、フレームが宛先への完全なパスを含んでいる場合もあります。トランスペアレント ブリッジングなど、その他の場合は、フレームは宛先に向かって一度に 1 ホップ転送されます。

ブリッジには、リモート ブリッジとローカル ブリッジがあります。ローカル ブリッジは、同じ領域内の多数の LAN セグメント間に直接接続を提供します。リモート ブリッジは、通常テレコミュニケーション回線を通じて、異なる領域内の LAN セグメントを接続します。

トランスペアレント ブリッジング

Spanning Tree Algorithm（STA;スパニングツリー アルゴリズム）は、トランスペアレント ブリッジングの重要な部分です。STA は、ネットワーク トポロジのループのないサブセットを動的に検出するために使用します。これを行うために、STA は、ループを作成しているブリッジ ポートがアクティブな場合に、そのポートをスタンバイ状態またはブロッキング状態にします。ブロッキング状態のポートは、一次ポートに障害が発生した場合にアクティブにして、冗長サポートを提供できます。詳細は、IEEE 802.1d の仕様を参照してください。

スパニング ツリーの計算は、ブリッジに電源が投入されたとき、およびトポロジの変更が検出されたときに行われます。Bridge Protocol Data Units（BPDUs;ブリッジ プロトコル データ ユニット）と呼ばれる設定メッセージは、計算をトリガーします。このようなメトリックは、定期的（通常は 1 ～ 4 秒ごと）に交換されます。

この動作の例を次に示します。

B1 が唯一のブリッジの場合は正常に動作しますが、B2 がある場合は、2 つのセグメント間で通信するために 2 つの方法があります。これはブリッジング ループ ネットワークと呼ばれます。STAがなければ、LAN1からのホストからのブロードキャストは両方のブリッジで学習され、B1とB2は同じブロードキャストメッセージをLAN2に送信します。その後、B1とB2はホストがLAN2に接続されていると考えます。

ただし、STA があれば、B1 と B2 が存在する場合に、両方がルート ブリッジを決定する情報を含む BPDU メッセージを送出します。B1がルートブリッジの場合、B1はLAN1とLAN2の両方への代表ブリッジになります。B2は、ポートの1つがブロッキングステータスになるため、LAN1からLAN2へのパケットをブリッジしません。

B1 に障害が発生した場合、B2 は B1 から予期される BPDU を受信しないため、B2 は STA 計算を再開する新しい BPDU を送出します。B2 はルート ブリッジとなり、トラフィックは B2 によってブリッジされます。

Cisco のトランスペアレント ブリッジング ソフトウェアには、次の機能があります。

- IEEE 802.1d 規格に準拠。

- IEEE 標準の BPDU 形式、および下位互換性用としてデジタルその他の LAN ブリッジと互換性のある DEC と呼ばれる古い形式の 2 つの STP を提供。

- Media Access Control（MAC;メディア アクセス制御）アドレス、プロトコル タイプ、およびベンダー コードに基づくフィルタ。

- 負荷分散および冗長性のための回路グループへのシリアル ラインのグループ化。

- X.25、フレームリレー、交換マルチメガビット データ サービス（SMDS）、および Point-to-Point Protocol（PPP;ポイントツーポイント プロトコル）ネットワークでのブリッジ機能。

- Local Area Transport（LAT; ローカルエリア トランスポート）フレームの圧縮機能。

- IP、IPX などに対してインターフェイスを 1 つの論理ネットワークとして扱えるため、ブリッジ ドメインとルーティング ドメインとの通信が可能。

設定例

次の設定は、IP またはその他のプロトコルのサポート用ではなく、トランスペアレント ブリッジングで必要なコマンドだけを示しています。

例 1：シンプルなトランスペアレント ブリッジング

この例では、LAN1 には複数の PC が含まれ、1 つのフロアにあります。LAN2 にも多数の PC といくつかのサーバが接続されていますが、別のフロアにあります。各 LAN のシステムは、IP、IPX、または DECNET を使用しています。ほとんどのトラフィックはルーティングできますが、独自のプロトコルで開発されたアプリケーション システムがいくつかあり、ルーティングできない場合があります。このトラフィック（NetBIOS および LAT など）は、ブリッジングする必要があります。

注：Cisco IOSソフトウェアバージョン11.0より前のバージョンでは、同じルータでプロトコルをブリッジングおよびルーティングすることはできませんでした。Cisco IOS ソフトウェア バージョン 11.0 では、プロトコルは一部のインターフェイスでブリッジし、ほかのインターフェイスでルーティングできます。これは Concurrent Routing and Bridging（CRB）と呼ばれます。 ただし、ブリッジド インターフェイスとルーテッド インターフェイスは、互いにトラフィックを渡すことができません。Cisco IOS ソフトウェア バージョン 11.2 では、プロトコルを同時にブリッジおよびルーティングし、ブリッジド インターフェイスとルーテッド インターフェイス間で互いにトラフィックを渡すことができます。これは Integrated Routing and Bridging（IRB）と呼ばれます。

Interface ethernet 0

bridge-group 1

Interface ethernet 1

bridge-group 1

bridge 1 protocol ieee

この例では、IEEE 802.1d 標準が STP になっています。ネットワーク内のすべてのブリッジがシスコ製の場合、すべてのルータで bridge 1 protocol ieee コマンドを発行します。ネットワーク内にさまざまなブリッジがあり、それらのブリッジが当初 DEC で開発された古いブリッジング形式を使用している場合は、bridge 1 protocol dec コマンドを発行して、下位互換性を確保します。IEEE と DEC のスパニング ツリーには互換性がないため、これらのプロトコルをネットワーク内で混合させると、予測不能な結果を生じます。

例 2：複数のブリッジ グループを使用したトランスペアレント ブリッジング

この例では、ルータは2つの異なるブリッジとして動作します。1つはLAN1とLAN2の間、もう1つはLAN3とLAN4の間です。LAN1からのフレームはLAN2にブリッジされますが、LAN3やLAN4にはブリッジされません。言い換えれば、フレームは同じグループのインターフェイス間でだけブリッジされます。このグループ機能は、一般にネットワークまたはユーザを分けるために使用されます。

interface ethernet 0

bridge-group 1

interface ethernet 1

bridge-group 1

interface ethernet 2

bridge-group 2

interface ethernet 3

bridge-group 2

bridge 1 protocol ieee

bridge 2 protocol dec

例 3：WAN 経由のブリッジング

この例では、2 つの LAN が T1 リンクによって接続されています。

RouterA                         RouterB

--------                        --------

Interface ethernet 0            Interface ethernet 0

bridge-group 1                  bridge-group 1

Interface serial 0              Interface serial 0

bridge-group 1                  bridge-group 1

bridge 1 protocol ieee    bridge 1 protocol ieee

例 4：X.25 でのリモート トランスペアレント ブリッジング

この例では、例 3 と同じトポロジを使用しますが、2 台のルータを接続する専用回線の代わりに、RouterA と RouterB は X.25 クラウドを通じて接続されます。

RouterA                              RouterB

--------                             --------

Interface ethernet 0                 Interface ethernet 0

bridge-group 1                       bridge-group 1

Interface serial 0                   Interface serial 0

encapsulation x25                    encapsulation x25

x25 address 31370019027              x25 address 31370019134

x25 map bridge 31370019134broadcast  x25 map bridge 31370019027 broadcast

bridge-group 1                       bridge-group 1

bridge 1 protocol ieee         bridge 1 protocol ieee

例 5：マルチキャストを伴わないフレーム リレーでのリモート トランスペアレント ブリッジング

この例では、例 3 と同じトポロジを使用しますが、2 台のルータを接続する専用回線の代わりに、ルータ A と ルータ B はパブリック フレーム リレー ネットワークを通じて接続されます。フレーム リレー ブリッジング ソフトウェアは、ほかのブリッジング機能と同じスパニングツリー アルゴリズムを使用しますが、フレーム リレー ネットワークでの伝送のためにパケットをカプセル化できます。コマンドは、data-link connection identifier（DLCI; データリンク接続識別子）アドレス マッピングをインターネットに指定し、イーサネットおよび DLCI の両方のテーブルを保持します。

RouterA                               RouterB

--------                              --------

Interface ethernet 0                  Interface ethernet 0

bridge-group 1                        bridge-group 1

Interface serial 0                    Interface serial 0

encapsulation frame-relay             encapsulation frame-relay

frame-relay map bridge 25 broadcast   frame-relay map bridge 30 broadcast

bridge-group 1                        bridge-group 1

group 1 protocol dec                  bridge 1 protocol dec

例 6：マルチキャストを使用するフレームリレーでのリモート トランスペアレント ブリッジング

この例では、例 5 と同じトポロジを使用しますが、フレーム リレー ネットワークでマルチキャスト機能がサポートされます。マルチキャスト機能がネットワーク内の他のブリッジを学習するため、frame-relay map コマンドを発行する必要がありません。

RouterA                         RouterB

--------                        --------

Interface ethernet 0            Interface ethernet 0

bridge-group 2                  bridge-group 2

Interface serial 0              Interface serial 0

encapsulation frame-relay       encapsulation frame-relay

bridge-group 2                  bridge-group 2

bridge 2 protocol dec     bridge 2 protocol dec

例 7：複数のサブインターフェイスを伴うフレーム リレーでのリモート トランスペアレント ブリッジング

RouterA                              RouterB

--------                             --------

interface ethernet 0                 interface ethernet 0

bridge-group 2                       bridge-group 2

interface serial 0                   interface serial 0

encapsulation frame-relay            encapsulation frame-relay

!                                    !

interface Serial0.1 point-to-point   interface Serial0.1 point-to-point

frame-relay interface-dlci 101       frame-relay interface-dlci 100

bridge-group 2                       bridge-group 2

!                                    !

interface Serial0.2 point-to-point   interface Serial0.2 point-to-point

frame-relay interface-dlci 103       frame-relay interface-dlci 103

bridge-group 2                       bridge-group 2

bridge 2 protocol dec          bridge 2 protocol dec

例 8：Switched Multimegabit Data Service（SMDS; スイッチド マルチメガビット データ サービス）でのリモート トランスペアレント ブリッジング

RouterA                              RouterB

--------                             --------

Interface ethernet 0                 Interface ethernet 0

bridge-group 2                       bridge-group 2

Interface Hssi0                      Interface Hssi0

encapsulation smds                   encapsulation smds

smds address c449.1812.0013          smds address c448.1812.0014

smds multicast BRIDGE                smds multicast BRIDGE

e449.1810.0040                       e449.1810.0040

bridge-group 2                       bridge-group 2

bridge 2 protocol dec          bridge 2 protocol dec

例 9：回線グループを使用するリモート トランスペアレント ブリッジング

通常の運用では、パラレルなネットワーク セグメントで同時にトラフィックを伝送することはできません。これは、フレームのループを防ぐために必要です。ただし、シリアル ラインの場合は、複数のパラレル シリアル ラインを使用して、利用できる帯域幅を増加させる必要が生じることがあります。これを行うには、「回線グループ」オプションを使用します。

Router A                              Router B

--------                              --------

Interface ethernet 0                  Interface ethernet 0

bridge-group 2                        bridge-group 2

Interface serial0                     Interface serial0

bridge-group2                         bridge-group 2

bridge-group 2 circuit-group 1        bridge-group 2 circuit-group 1

Interface serial1                     Interface serial1

bridge-group 2                        bridge-group 2

bridge-group 2 circuit-group 1        bridge-group 2 circuit-group 1

Interface serial2                     Interface serial2

bridge-group 2                        bridge-group 2

bridge-group 2 circuit-group 1        bridge-group 2 circuit-group 1

bridge 2 protocol dec                 bridge 2 protocol dec

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems