内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

MVS へのログイン

TCP/IP の実行状況の確認

オプション1：表示アクティブ(DA)コマンドを使用する

オプション2:TSOコンソールからのコマンドエントリの表示

TCP/IP プロファイルの編集と閲覧

CHPID がオンラインかどうかの確認

パスがオンラインかどうかの確認

デバイスがオンラインかどうかの確認

CHPID のオンライン/オフラインの切り替え

パスのオンライン/オフラインの切り替え

デバイスのオンライン/オフラインの切り替え

CIP のステータス確認

関連情報

概要

このドキュメントでは、Multiple Virtual Storage（MVS）および OS/390 の設定について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

MVS へのログイン

MVS にログインするには、次の手順を実行します。

通常、最初のログイン プロンプトは次のように表示されます。

IKJ56700A ENTER USERID - CEMVS1

1. このプロンプトが表示されたら、このセッションで使用するユーザ ID を入力します。

2. 次の Time Sharing Option Extensions（TSO/E）ログオン パネルが表示されたら、パスワードだけを入力して Return キーを押します。

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- TSO/E LOGON -----------------------------------

Enter LOGON parameters below:

Userid    ===> CEMVS1

Password  ===>

Procedure ===> IKJACCNT

Acct Nmbr ===>

Size      ===> 4096

Perform   ===>

Command   ===>

Enter an 'S' before each option desired below:

-Nomail         -Nonotice        -Reconnect        -OIDcard

PF1/PF13 ==> Help    PF3/PF15 ==> Logoff    PA1 ==> Attention    PA2 ==> Reshow

----------------------------------------------------------------------------------

任意の入力フィールドに疑問符(?)を入力して、状況依存ヘルプを要求します。

3. オプションを選択します。

選択を行うには、コマンドプロンプトの後にパネルの参照ラベルを入力し(「Select Option ===>」)、Returnキーを押します。

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===>

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

注：このドキュメントの手順は、この最初のパネルに基づいています。このパネルは、ほとんどの実装で表示されるパネルです。

この TSO パネルと他の TSO パネルは大幅に異なる場合があります。パネルはユーザ部門によって異なります。「MVS へのログイン」の手順 3 で示したパネルの PDF Functions の下に表示されているような選択肢が見つからない場合は、PDF または ISPF と記載されている選択肢をパネル上で探して選択します。

注意：Log In to MVSのステップ3でパネルの下部に表示されるProgram Function(PF)キーの選択がパネルに表示されない場合は、コマンドラインでPFSHOW ONと入力し、Returnキーを押を押してオンします。

先のパネルに進んでから、この最初のパネルに戻るには、F3 キーまたは「End」に対応する PF キーを押します。 End に対応する PF キーを押すと 1 つ前のパネルに戻ります。

TCP/IP の実行状況の確認

TCP/IP が実行されているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1. 最初のパネルで SDSF オプションを選択し、System Display and Search Facility（SDSF）パネルを表示します。この例では、L2 を選択します。

注：お店でSDSFを使用していない場合は、Interactive Operator Facility(IOF)のオプションが用意されています。 IOF の実装は SDSF と似ています。

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> L2

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

次に SDSF メニュー パネルが表示されます。

-------------------------------------------------------------------------------

V1R3M3 ------------------  SDSF PRIMARY OPTION MENU  --------------------------

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

Type an option or command and press Enter.

LOG       - Display the system log

DA        - Display active users of the system

I         - Display jobs in the JES2 input queue

O         - Display jobs in the JES2 output queue

H         - Display jobs in the JES2 held output queue

ST        - Display status of jobs in the JES2 queues

PR        - Display JES2 printers on this system

INIT      - Display JES2 initiators on this system

TUTOR     - Short course on SDSF (ISPF only)

END       - Exit SDSF

Licensed Materials - Property of IBM

5665-488 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1992. All rights reserved.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or

disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. 次のいずれかの方法で、TCP/IP が実行されているかどうかを確認します。

- オプション1：表示アクティブ(DA)コマンドを使用する

- オプション2:TSOコンソールからのコマンドエントリの表示

オプション1：表示アクティブ(DA)コマンドを使用する

TCP/IP が実行されているかどうかを確認するため、アクティブな TCP/IP プロセスを表示します。手順は以下のとおりです。

1. DA を選択して、システムのアクティブ ユーザを表示します。

2. DA パネルが表示されたら、コマンド入力行で prefix tcpip* と入力します。

これにより、リストに TCP/IP プロセスだけが表示されるようになります。複数の TCP/IP スタックが実行されている場合、複数のエントリが表示されます。エントリが何も表示されない場合、TCP/IP が実行されていない可能性があります。TCP スタックの命名規則に制限はないので、別の名前で実行されている可能性もあります。

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF DA CPAC  PAGING    1  SIO    19  CPU  96%         LINE 1-1 (1)

COMMAND INPUT ===> prefix tcpip*                               SCROLL ===> PAGE

NP JOBNAME  STEPNAME PROCSTEP JOBID    OWNER    C POS DP PGN REAL PAGING    SIO

TCPIP    TCPIP    TCPIP    STC05793 ++++++++   NS  71   5  483   0.00   0.00

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

オプション2:TSOコンソールからのコマンドエントリの表示

TCP/IP が実行されているかどうかを確認するため、TSO コンソールでコマンド出力を表示できます。手順は以下のとおりです。

1. Log を選択して、システム ログ（syslog）ファイルを表示します。

次のような画面が表示されます。

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

N 0000000 CPAC     94342 12:59:21.24 STC05835 00000010  ITP050I NO NETWORKS INIT

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.67          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.69          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.71          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.76          00000001  IST314I  END

NC0000000 CPAC     94342 12:59:52.97 TSU05843 00000210  F TCPIP,DFLTAPPL,TSO

N 4040000 CPAC     94342 12:59:53.35 STC05793 00000010  MVPMVP079I MVP Default A

N 4000000 CPAC     94342 13:00:20.47 STC05849 00000010  ERB101I ZZ : REPORT AVAI

N 4040000 CPAC     94342 13:01:01.11          00000010  CSV210I LIBRARY LOOKASID

N 0200000 CPAC     94342 13:01:35.64 TSU05843 00000010  $HASP150 MILROY2  OUTGRP

N 0200000 CPAC     94342 13:01:50.54          00000010  $HASP160 PRT1     INACTI

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.26          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.36          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.49          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.53          00000001  IST314I  END

N 4000000 CPAC     94342 13:03:01.88          00000001  IST590I  CONNECTIN  ESTA

N 0000000 CPAC     94342 13:03:12.44 TSU05843 00000210  IEA630I  OPERATOR MILROY

NC0000000 CPAC     94342 13:03:15.24 MILROY2  00000210  F T,Q

NR0000000 CPAC     94342 13:03:16.04 TSU05843 00000010  IEE345I MODIFY   AUTHORI

N 4000000 CPAC     94342 13:03:28.44          00000010  IST380I  ERROR FOR ID =

0100000 CPAC     00.18.50 STC05659 @05 ITP904E ITPECHO: ENTER NEW PARMS, 'U' OR

8000000 CPAC     19.56.40          *04 DSI803A CNM01    REPLY INVALID. REPLY WIT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. システム メッセージを表示するには、F11 キーまたは「Right」に対応する PF キーを押します。

syslog には、オペレータのコンソールに出力されるコマンド出力とシステム メッセージがすべて記録されます。*** Bottom of Data *** という行が表示されない場合は、コマンド入力プロンプトで M と入力し、「Down」に対応する PF キー（この場合は F8 キー）を押します。

3. 終了したら、コマンド入力プロンプトで /D A,L コマンドを発行します。コマンドの前にスラッシュ記号（/）を入力する必要があります。

このコマンドにより、MVS システムで実行中のすべてのジョブが表示されます。

4. syslog画面は自動的には更新されません。displayコマンドの出力が表示されるまで、「Down」(この場合はF8)のPFキーを押します。

次のような出力が表示されます。

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

0210  D A,L

0010  IEE114I 13.04.13 94.342 ACTIVITY 884

0010   JOBS     M/S    TS USERS    SYSAS    INITS   ACTIVE/MAX VTAM     OAS

0010  00001    00016    00012      00018    00009    00012/00025       00000

0010   LLA      LLA      LLA      NSW  S  CNMNET   CNMNET   NET      NSW  S

0010   VLF      VLF      VLF      NSW  S  CNMPROC  CNMPROC  NETVIEW  NSW  S

0010   CNMPSSI  CNMPSSI  NETVIEW  NSW  S  APPC     APPC     APPC     NSW  S

0010   ASCH     ASCH     ASCH     NSW  S  JES2     JES2     IEFPROC  NSW  S

0010   TSO      TSO      STEP1    OWT  S  TPNSECHO TPNSECHO ITPECHO  OWT  S

0010   TPNSECHS TPNSECHS ITPECHO  OWT  S  TCPIP    TCPIP    TCPIP    NSW  S

0010   FTPSERVE FTPSERVE FTPSERVE NSW  S  TPNS2    T        GO       IN   S

0010   RMF      RMF      IEFPROC  NSW  S  RMFGAT   RMFGAT   IEFPROC  NSW  S

0010   ACCEPT   S1                IN   J

0010  CISCO02 OWT      LARRYP  OWT      LEP01   OWT      DSHIM   OWT

0010  VRAWAT  OWT      CISCO03 OWT      GLENN   OWT      CISCO06 OWT

0010  MILROY2 OWT      MURRAY1 OWT      CEMVS1  OWT      MURRAY2 OWT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

このマシンで TCP/IP が実行されていることが確認できます。

この方法を使用するシステム情報の入手は、システム コンソールでの操作に類似しています。ただし、この方法の場合、コマンドをシステムに反映させるために、コマンドの前にスラッシュ記号（/）を入力する必要があります。また、この方法では画面が自動的には更新されません。

TCP/IP プロファイルの編集と閲覧

TCP/IP プロファイルを編集するには、事前に次の情報を確認しておく必要があります。

- TCP/IP プロファイルのデータ セット名。

- TCP/IP プロファイルのデータ セットがカタログされているかどうか。されていない場合は、プロファイルの存在する Direct Access Storage Device（DASD）の Volume Serial Number（VOLSER）を確認する。

- 自分に TCP/IP プロファイルの変更権限があるかどうか。

これらの情報を確認したうえで、次の手順に進みます。

1. オプション 3 を選択して Utilities パネルに移動し、オプション 4 を選択して Data Set List Utility パネルに移動します。

次のようなパネルが表示されます。

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- DATA SET LIST UTILITY -----------------------------

OPTION  ===>

blank - Display data set list *          P  - Print data set list

V     - Display VTOC information only    PV - Print VTOC information only

Enter one or both of the parameters below:

DSNAME LEVEL  ===>

VOLUME        ===>

INITIAL DISPLAY VIEW     ===> VOLUME   (VOLUME,SPACE,ATTRIB,TOTAL)

CONFIRM DELETE REQUEST   ===> YES      (YES or NO)

* The following line commands will be available when the list is displayed:

B - Browse data set      C - Catalog data set      F - Free unused space

E - Edit data set        U - Uncatalog data set    = - Repeat last command

D - Delete data set      P - Print data set

R - Rename data set      X - Print index listing

I - Data set information M - Display member list

S - Information (short)  Z - Compress data set     TSO cmd, CLIST or REXX exec

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

TCP/IP プロファイル用のデータ セット名は、ピリオド（.）で区切られた複数のデータ セット名修飾子で構成されます。 最初の修飾子がディレクトリで、最後の修飾子がそのディレクトリ内のファイル名と考えてください。「DSName Level」プロンプトで修飾子を入力すると、その修飾子で始まるすべてのデータ セットが表示されます。したがって、完全なデータ セット名を入力した場合、ファイルは 1 つしか表示されません。

2. DSName Level プロンプトの後に、データ セット名修飾子を入力します。

「TCPIP」（最上位レベルの修飾子）だけを入力した場合、次のような出力が表示されます。

-------------------------------------------------------------------------------

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH TCPIP ---------------- CHARS 'PROFILE' FOUND

COMMAND ===>                                                  SCROLL ===> PAGE

COMMAND      NAME                                      MESSAGE          VOLUME

-------------------------------------------------------------------------------

TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPERROR                                  CSCNCP

E        TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPIP                                     CSCCAT

TCPIP.V2R2M1.SEZACMAC                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZACMTX                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADBRM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADPIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIP                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.TELNETSE.TCPXLBIN                                 CSCCAT

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

注：図は、高レベル修飾子「TCPIP」で始まるすべてのデータセット名のリストです。 特定の TCP/IP プロファイルを表示するには、この画面の Command フィールドに B または E を入力して、プロファイルを選択します。

- B と入力した場合、TCP/IP プロファイルを閲覧できますが変更はできません。

- E と入力した場合、自分に編集権限があれば TCP/IP プロファイルを編集できます。TCP/IP プロファイルに加えた変更は、「Exit」に対応する PF キーを押したときに保存されます。

保存する予定のない変更を加えてしまった場合は、Command プロンプトの後に cancel と入力します。

CHPID がオンラインかどうかの確認

次の手順を実行し、Channel Path Identifier（CHPID）がオンラインかどうかを確認します。

1. システム コンソールから、コマンド D M=DEV(XXX)を発行します（XXX は確認対象のデバイス番号）。

次のような出力が表示されます。

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. 確認する CHPID 番号を探して、行 CHP Physically Online を見つけます。

CHP Physically Online 出力に、CHPID がオンラインかオフラインかの情報があります。この例にある「Y」の表示を確認します。

パスがオンラインかどうかの確認

特定のデバイスのパスがオンラインかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1. システム コンソールから、コマンド D M=DEV(XXX)を発行します（XXX は確認対象のデバイス番号）。

次のような出力が表示されます。

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. 確認する CHPID 番号を探して、行 Path Online を見つけます。

Path Online 出力に、パスがオンラインかオフラインかの情報があります。この例にある「Y」の表示を確認します。

デバイスがオンラインかどうかの確認

デバイスがオンラインかどうかを確認するには、システムコンソールからコマンドD U,,,XXX,2を発行します。(XXXは、ワークステーション(CLAW)デバイス用の2つのCommon Link Access(CLAW)の最初のデバイスを指します)。

次のような出力が表示されます。

0210  D U,,,580,2

0010  IEE450I 12.50.16 UNIT STATUS 817

0010  UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE   UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE

0010  580  CTC  O                         581  CTC  O

Status フィールドの出力には、次のいずれかが表示されます。

出力

定義

O

[オンライン]

OFFLINE

オフライン

A

割り当て済み（TCP/IP などのシステム アプリケーションに割り当て済み）

A-BSY

割り当て済みビジー（TCP/IP などのシステム アプリケーションに割り当てられ、現在使用中）

CHPID のオンライン/オフラインの切り替え

CHPIDをオンラインで変更するには、CF CHP(XX),ONLINEコマンドをシステムコンソールから発行します。(XXはオンラインで変更されるCHPIDです)。 コマンドの出力を待って、コマンドが正常に終了することを確認します。

CHPID をオフラインに変更するには、同じように、コマンド CF CHP(XX),OFFLINE を発行します

パスのオンライン/オフラインの切り替え

デバイスへのパスをオンラインで変更するには、システムコンソールからコマンドV PATH(XXX-YYY,ZZ),ONLINEを発行します。(XXXは2つのCLAWデバイスの1つ目で、YYYはCLAWデバイスの2つ目で、ZZはオンラインで変化するパスです)。 コマンドの出力を待って、コマンドが正常に終了することを確認します。

デバイスへのパスをオフラインに変更するには、同じように、コマンド V PATH(XXX-YYY,ZZ),OFFLINE を発行します。

デバイスのオンライン/オフラインの切り替え

デバイスをオンラインで変更するには、システムコンソールからコマンドV XXX-YYY,ONLINEを発行します。(XXXは2つのCLAWデバイスの1つ目で、YYYはCLAWデバイスの2つ目です)。 コマンドの出力を待って、コマンドが正常に終了することを確認します。

デバイスをオフラインに変更するには、同じように、コマンド V XXX-YYY,OFFLINE を発行します。

CIP のステータス確認

Channel Interface Processor（CIP）のステータスを確認するには、次の手順を実行します。

1. 最初のパネルで、コマンド パネルに移動するオプション（この例では 6）を選択します。

-------------------------------------------------------------------------------

CISCO SYSTEMS INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> 6

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

TSO Command Processor パネルが表示されます。

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. 「===>」プロンプトの後にコマンドnetstat devlinksを発行し、Returnキーを押します。

応答情報が画面に直接表示されます。「***」と表示されたら、Return キーを押します。

注：  「***」は「 – More – 」に相当します。

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Device CIP1              Type: CLAW        Status: Ready

Queue size: 0            Address: 0580

Link CHIP1            Type: IP          Net number: 1

***

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

この出力には CLAW デバイスのステータスと、CIP に関連するその他の情報が含まれています。

netstat コマンドに関する詳細については、『netstat コマンドの出力例』を参照してください。

関連情報

- 技術サポート

- 製品サポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems