内容

概要

手順

概要

このドキュメントでは、Elastic Sky X Integrated(ESXi)Command Line Interface(CLI)からのSpringpathデータストアのクリーニングについて説明します。

HXクラスタのクリーンアップ中に、240M4サーバは背面のソリッドステートドライブ(SSD)の仮想マシンファイルシステム(VMFS)パーティションをクリアする必要があります。

手順

次に、背面SSDのVMFSパーティションをクリアするための手動の手順を示します。

ステップ1:ESXi上のパーティションを表示するには、図に示すようにesxcli storage core device partition listを実行します。

ステップ2：コアダンプファイルを削除するには、図に示すようにesxcli system coreddump file remove —forceを実行します。

ステップ3：ダンプパーティションを非アクティブにするには、図に示すようにesxcfg-dumppart -dを実行します。

ステップ4:/scratchパーティションを削除するには、図に示すようにrm /scratchを実行します。

ステップ5：プロセスvmsyslogdのプロセスIDを識別するには、psを実行します | grep vmsyslogdを使用します。

ステップ6:vmsyslogdプロセスを強制終了するには、図に示すようにkill -9 <vmsyslogdのPID>を実行します。

ステップ7: Springpathボリュームをアンマウントするには、図に示すようにesxcli storage filesystem unmount -p /vmfs/volumes/Springpath-<xxx>を実行します。

ステップ8:Springpathデータストアを削除するには、

partedUtil delete /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____INTEL_SSDSC2BB120G4_____________________PHWL535601R6120LGN__ 1（図を参照）。

注：partedUtilコマンドラインユーティリティを実行して、ESXiおよびESX上のローカルおよびリモートSANディスクのパーティションテーブルを直接操作できます。

ステップ9：コアダンプパーティションをリストするには、次の図に示すようにesxcli system coredump partition listを実行します。

ステップ10:ESXiホストをリブートするには、図に示すようにrebootを実行します。

ステップ11:ESXiがリロードされたら、図に示すように、Springpathデータストアがユーザインターフェイス(UI)からマウントされていないことを確認します。

ステップ12:ESXi上のパーティションを表示するには、図に示すようにesxcli storage core device partition listを実行します。

ステップ13：削除されたパーティションは表示されなくなります。