内容

はじめに

HyperFlexサーバを通常のFIマネージドUCSサーバまたはスタンドアロンUCSサーバとして転用するオプションは、次のうちどれか？

ドライブ

製品IDまたはPID

M6特性

UCSM管理対象サーバの場合

スタンドアロンサーバ（HXエッジまたはすでにスタンドアロンに変換済み）

サポート

Intersight ManagementおよびIntersight Managed Mode

はじめに

このドキュメントでは、HyperFlexプラットフォームから離れる場合に、HyperFlexサーバを別の目的で再利用するためのオプションについて説明します。これは、標準のHyperFlex(HX)クラスタ、ストレッチクラスタ、およびエッジクラスタ内のUnified Computing System(UCS)ノードに適用されます。

HyperFlexサーバを通常のFIマネージドUCSサーバまたはスタンドアロンUCSサーバとして転用するオプションは、次のうちどれか？

HyperFlexサーバを通常のUCSサーバとして使用する場合は、次の点に注意してください。

ドライブ

HyperFlexでは、ストレージコントローラの仮想マシン(VM)が、パススルーモードでのディスクと冗長性の処理を行います。HXノードには、シリアル接続SCSI(SAS)ホストバスアダプタ(HBA)ディスクコントローラが付属しています。つまり、ディスクはJust a Bunch of Disks(JBOD)としてオペレーティングシステムに提供され、ディスクの冗長性はOSレベルで処理する必要があります。

HyperFlexノードには複数のタイプのドライブがインストールされているため、ユースケースとブート順序に関してはこの点に注意してください。

- ハウスキーピング

- 容量

- Cache

- ブート/システム（M4のSDカード、M5およびM6のM.2 SSD）

製品IDまたはPID

M4とM5 HyperFlexノードは異なるPIDを持つため、サーバを使用する予定の製品の互換性マトリックスにPIDが表示されない場合があります。一般に、これらのサーバは、同じ世代とタイプのUnified Computing System(UCS)に相当します。

一部の製品では、完全にサポートされるためには、特定の認定ホストバスアダプタ(HBA)とドライブが必要です。

M6特性

M6ベースのHXサーバの転用を検討する前に、アカウントマネージャとの相談を検討してください。これらのノードをNutanixソリューションでハイパーコンバージドシスココンピューティングに変換するオプションが存在する可能性があるためです。

M6サーバをHyperFlexサーバとして使用すると、サーバパーソナリティが設定されます。M4サーバとM5サーバに異なるPIDは付属していません。

パーソナリティをリセットまたはクリアするには、上記の手順を使用できます。

UCSM管理対象サーバの場合

1. UCS Manager(UCSM)IPへのセキュアシェル(SSH)

2. 特定のサーバにアクセスします。

UCS-A# scope server <server-num>

3. パーソナリティにアクセスします。デフォルトでは、この設定はHXサーバに対して1です。

UCS-A/server # scope personality 1

4. 必要に応じて、現在設定されているパーソナリティを確認します。

UCS-A/server/personality # show

5. パーソナリティをクリアします。

UCS-A/server/personality # clear personality

6. 変更を確定して保存します。

UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer

スタンドアロンサーバ（HXエッジまたはすでにスタンドアロンに変換済み）

1. Cisco Integrated Management Controller(CIMC)IPへのSSH

2. Scope Chassis（スコープシャーシ）。

C240-M6-01-CIMC# scope chassis

3. パーソナリティをクリアします。

C240-M6-01-CIMC /chassis # clear-personality ?

<Personality Name> Name of personality to delete. Leave Empty if all personalities needs to be deleted

サポート

UCSハードウェアは、保証または契約の下でもサポートされます。

M4ベースのHXノードは、2024年3月12日にサポート終了となりました。

Intersight Managementおよび Intersight 管理モード

HyperFlex M6サーバは、前述のようにHXの特性をクリアすれば、Intersightマネージドモード(IMM)での使用や、さらなる制限を受けずにスタンドアロンのIntersightマネージドサーバとしての使用に転用できます。

HyperFlex M5-Serverは、IMMでの使用に転用できませんが、スタンドアロンのIntersight管理対象サーバとして使用できます。ファームウェアのアップグレードやOSのインストールなど、HX PIDを持つサーバのIntersightからブロックされる特定の操作があります。ただし、これらの操作はCIMCから直接実行できます。

詳細については、Cisco HyperFlexサポート終了FAQを参照してください。