内容

概要

背景説明

回避策と手順

確認

VMware ESXi

Hyper-V

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Unified Computing System Manager(UCSM)のM.2ドライブファームウェアがアクティブ化されるとスタックする場合にM.2ドライブファームウェアのアップグレードを実行する方法について説明します。この問題は、UCSとHyperflex(HX)を組み合わせてHX Connectからアップグレードする場合に発生し、ファームウェアが稼働するM.2ドライブがD0MU049でファームウェアD0MH072にアップグレードされるシナリオでのみ発生します。

背景説明

M.2ドライブのファームウェアをD0MU049から中間バージョンのD0MU054にアップグレードするには、次の回避策を実行します。この問題はファームウェア固有であり、すべてのクラスタタイプに適用されます。

注：アップグレード作業は、一度に1ノードずつローリングアップグレードとして実行します。クラスタが常に正常であることを確認します。

UCSサーバファームウェアパッケージ

M.2ドライブFW

UCS 3.2.3e C、3.2.3g C、UCS 4.0.1a C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MU049.bin

UCS 3.2.3h C、UCS 4.0.1b C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MU054.bin

UCS 4.0.4e C

ucs-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MH072.bin

このパッケージ情報に対する変更については、リリースバンドル情報を参照してください。

回避策と手順

ステップ1:M.2ドライブが該当するファームウェアを実行しているかどうかを確認します。図に示すように、[UCSM] > [Equipment] > [Rack-Mounts] > [Servers] > [Server] < ID >に移動します。

HXノードを4.0.4e Cバンドルにアップグレードする前に、M.2ドライブのファームウェアをD0MU049からD0MU054にアップグレードする必要があります。

ステップ2:HUUをロードする前に、サービスプロファイルのホストファームウェアポリシーが「未設定」に設定されていることを確認してください。この手順は、サービスプロファイルと実際のハードウェア間の競合を回避するために重要です。

Host-Firmware-Policyを「Not Set」に設定しないと、図に示すように、適用されたHost-Firmware-PolicyごとにドライブがバージョンD0MU049に再度ダウングレードされます。

ステップ3:HXシリーズに対応するCシリーズプラットフォーム用の4.0.2d HUUをダウンロードします。この例では、HXAF240c M5SX用のHUU - ucs-c240m5-huu-4.0.2d.isoが使用されます。

ここからISOをダウンロードします。

ステップ4:キーボード/ビデオ/マウス(KVM)を開き、M.2ファームウェアをアップグレードするサーバに接続し、仮想メディアを介してHUUをマップします。

図に示すように、仮想メディアをアクティブにします。

[HUU]を選択し、[Map Drive]をクリックします。

ステップ5：サーバを手動で再起動し、ブートメニューに移動します。BIOS画面でF6キーを押します。

ステップ6:[Cisco vKVM-Mapped vDVD]オプションを選択します。HUUのロードが表示されます。

ステップ7:HUUが正常にロードされたら、エンドユーザライセンス契約を確認する必要があります。

ステップ8：サーバはすべてのコンポーネントを検出します。完了すると、すべてのコンポーネントが表示されます。

[すべて更新してアクティブ化]は選択しないでください。ホストファームウェアポリシーのみを使用して統合サーバをアップグレードすることを常に推奨します。

の ストレージドライブ タブで、強調表示されているM.2ドライブを選択し、 アップデート をクリックして、クエリーを実行します。

確認メッセージを受け入れ、更新を続行します。完了すると、更新プロセスが開始されます。

ステップ9: M.2ドライブを選択し、[アクティブ化]をクリックします。図に示すようにアクティベーションプロセスを続行するには、[Yes]をクリックします。

図に示すように、システムは正常な更新プロセスを報告します。

ステップ10:[Exit]を選択して、M.2ドライブの新しいファームウェアをアクティブにします。システムが自動的にリロードされます。KVMセッションからHUUのマップを解除します。システムが正常にオペレーティングシステムにブートします。

M.2ドライブのファームウェアはHUUでアップグレードされますが、UCSMではこの変更に関する可視性はありません。したがって、UCSMは引き続きD0MU049を報告します。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

VMware ESXi

ESXiでコマンドesxcli storage core device listを実行し、ドライブのファームウェアバージョンを確認します。

[root@hx-01-esxi-01:~] esxcli storage core device list

t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS)

Has Settable Display Name: true

Size: 228936

Device Type: Direct-Access

Multipath Plugin: NMP

Devfs Path: /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Vendor: ATA

Model: Micron_5100_MTFD

Revision: U054 <--- firmware version

または、次のようにdmesgを確認します。

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4] dmesg | grep -i ATA-10

2020-01-16T17:36:22.945Z cpu2:33483)<6>ata1.00: ATA-10: Mircon_5100_MTFDDAV240TCB, D0MU054, max UDMA/133

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4]

Hyper-V

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。