内容

概要

HyperFlexのインストール

HyperFlexのアップグレード

HyperFlexのブートストラップ

HX接続

HXおよびIntersight

ネットワークログ

データ複製

ストレッチクラスタ

HXプラグイン

監査ログ

コアREST API/AAA

ASUP

Data at Rest Encryption

概要

このドキュメントでは、さまざまなプロセスと問題のトラブルシューティングについて、どのログファイルを参照すべきかの包括的なリストを示します。

ヒント：どのログファイルを見るべきかわからない場合は、logディレクトリにあるすべてのファイルの長いリストを作成し、最後に書き込まれたログを時間でソートできます。  ls -lahコマンドを使用します。ライブトラブルシューティングの場合は、 ls -lattr /var/log/springpathを実行して、リストの一番下で最近編集されたログファイルを確認できます。

root@SpringpathControllerG9ES5WGWDG:/var/log/springpath# ls -lah

total 433M

-rw-r-----   1 root    adm     123M Sep 28 16:15 stat-storfs.log

-rw-r-----   1 root    adm      63M Sep 28 16:14 debug-storfs.log

-rw-rw-rw-   1 root    root     50M Sep 28 16:14 stNodeMgr.log

-rw-r-----   1 root    adm      47M Sep 28 16:15 debug-cipmonitor.log

-rw-r-----   1 root    adm      41M Sep 28 16:15 stat-scvmclient.log

-rw-rw-rw-   1 root    root     22M Sep 28 16:14 stMgr.log

HyperFlexのインストール

トピック

ログファイル

注意事項

GUIのトラブルシューティング

/var/log/springpath/hxinstaller.log

ログには、クライアントからサーバに送信されたすべてのAPIと、ペイロード/応答が含まれます

バックエンドのトラブルシューティング

/var/log/springpath/hxinstaller.log

GO Langサーバ

/var/log/springpath/ucs_logs/ucs_automation

UCSMの障害

ホスト関連の問題

C:\ProgramData\Cisco\HyperFlex\Install\Log

Hyper-V

/var/log/hostd.log

ESXi

/var/run/log/vmkernel.log

ESXi

/var/run/log/scvmclient.log

ESXiデータストアマウント

障害の導入と作成/拡張

/var/log/tomact7/catalina.out

Tomcatログ。  Tomcatのバージョンはバージョンによって異なります

/var/log/springpath/stDeploy.out

Thrift障害

/var/log/springpath/stBootstrapGuiBackend.log

REST障害

/var/log/springpath/springpath_validation.log

検証サービス

ESXi Agent Manager

C:\Program FIles\VMware\vCenter Server\vpxd\scripts

ESXi Agent ManagerユーザがVCにログインできない

HyperFlexのアップグレード

ログファイル

注意事項

/var/log/springpath/stMgr.log

クラスタのアップグレードが失敗した場合は、すべてのコントローラVMをチェックします。

/var/log/springpath/stUpgradeSvc.log

すべてのバックエンドログ

/var/log/tomcat7/catalina.out

RESTログ

/var/log/springpath/springpath_validation.log

検証

HyperFlexのブートストラップ

ログファイル

注意事項

/var/log/springpath/stMgr.log

ESXiクラスタ

/var/log/springpath/stUpgradeSvc.log

Hyper-Vクラスタ

HX接続

ログファイル

注意事項

/var/log/springpath/hxmanager.log

GUIログ

すべてのURL要求が記録されます。  応答ロギングも有効にするには、次の項目を編集します。

/opt/springpath/storfs-mgmt-ui/config/config.json

LogHttpRequestまたはLogHttpResponseを「true」に設定

hxmanagerの再起動

**必ずオフにしてください。オフにしないとロギングが冗長すぎます

HXおよびIntersight

ログファイル

注意事項

/opt/partner/cisco-hxdc-run/hxdc_current/bin/hxdp

Intersight Binary

/opt/partner/cisco-hxdc-run/hxdc_current/version

現在のバージョン

/nfs/system/hx_device_connector/db/connector.db

クラウド接続情報

/var/log/springpath/hx_device_connector.log

「HX_PLAT」のgrep

ネットワークログ

ログファイル

注意事項

/var/log/springpath/ucs_logs

ラックユニットログ

データ複製

ログファイル

注意事項

/var/log/springpath/stDataSvcMgr.log

/var/log/springpathdebug-replsvc.log

/var/log/springpathdebug-repl-cipmonitor.log

/var/log/springpathreplicationNetworkConfig.log

/var/log/springpath/debug-storfs.log

ストレッチクラスタ

ログファイル

注意事項

/opt/springpath/config/stretch.tunes

インストールと導入

HXプラグイン

ログファイル

注意事項

/var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virgo.log

vCenterログ

/var/log/spingpath/stMgr.log

STCTL

監査ログ

ログファイル

注意事項

/var/log/springpath/audit-rest.log

REST[REST]

/var/log/vmware-vsphere-client/logs/vsphere_client_virg.log

プラグイン

/var/log/shell.log

Stcli

コアREST API/AAA

ログファイル

注意事項

/var/log/nginx/ssl-access.log

Nginx

/var/log/tomcat8/catalina.out

Tomcat.  TomcatのバージョンがHXのバージョン間で変更される可能性があります

/var/log/springpath/stMgr.log

StMgr

/var/log/springpath/hxSvcMgr.log

HxSvcMgr

/var/log/springpath/hxHyperVSvcMgr.log

HxHyperVSvcMgr

/var/log/springpath/audit-rest.log

/var/log/springpath/aaa.log

AAAサブシステムのデバッグログ

ASUP

ログファイル

注意事項

/var/log/springpath/asupcl.log

/etc/cron.d/callhome

ASUP cronジョブ

Data at Rest Encryption

トピック

ログファイル

注意事項

/var/log/springpath/hxmanager.log

ブラウザからRESTサーバに転送されるGUIプロキシサーバへのコールをログに記録します

/var/log/tomcat7/catalina.out

RESTサーバコールをログに記録します。  TomcatのバージョンがHXのバージョン間で変更される可能性があります

REST API

すべてのコールは、NGINXおよびhxmanager(go-server)を通じて実際のWebサーバ(例：Tomcat)

/var/log/springpath/hxmanager.log

HX Manager(go-server)

/varlog/nginx/*.log

Nginxログ

/etc/nginx/conf.d/springpath.conf

Nginx confファイル、工順を検索します

/var/log/tomcat7/catalina.out

Tomcat

/var/log/tomcat7/*

Tomcat

grep SED /var/log/springpath/stMgr.log | cut -c 1-40

REST APIがstMgrサービスAPIを呼び出す

SEDサーバ/PPP

/var/log/springpath/stevents.log

暗号化で始まるイベント

/var/log/springpath/encryption.log

grep for enable-security、modify-security、disable-security、secure-drives、rescan-inventory、secure-erase

SEDクライアント

/usr/share/springpath/stevents.logs

現在のSED状態(Capable、Enabled、Locked)をレポート

/var/log/syslog

UCSMログのデバッグ

DME

-lstoragelocalまたはlstorageRemoteがOobStorageConfigの一部として送信されたことを確認します

– 「ドライブセキュリティ」または「KMIP」を検索して、DMEコードに記録されているエラーを見つけます

– リモートポリシーを使用し、OOB CIMC Mgmt IPが設定されている場合は、ConfigMgmtIpRulesステージが実行されていることを確認します

BladeAG

– 「OobStorageConfigFSM」または「AdminOobStorageConfigFSM」刺激を受け取った後でログを検索

– ルート追加の失敗がConfigMgmtIpRulesの一部として報告されるかどうかを確認します

– ロック解除操作の有効化/変更/無効化の場合は、「ロック操作」で始まるXMLを確認します

- 「clear-secure-drive」、「enable-security-on-jbod」、「secure-drive-group」、「clear-secure-foreign、config-drive」で始まるXMLをチェックします。

注：  最後の2つのXMLチェックでUCSM固有の問題が確認されました。すべてUCSMと証明書管理の問題です

CIMC

/obfl/obfl-log*

/var/log/messages*

grepping for "storage"は、storedとmcserverがstoredを含む行を抽出します

/var/log/storaged_startup_log.txt

– ストレージおよびストレージを含むmcserverによって書き込まれた最初の5000行を含む

-bladeAGと同じキーワードを検索

– 証明書の作成中に「cert」を検索し、障害の理由を示すログが追加されているかどうかを確認します