通知

この Field Notice は現状のままで提供され、市場性の保証を含むいっさいの保証、あるいはサービス保証を示唆するものではありません。この Field Notice での情報、あるいは、この Field Notice からのリンク先資料はお客様ご自身の責任においてご使用をお願いいたします。シスコでは、任意の時点でこの Field Notice を変更あるいはアップデートする権利を留保いたします。

改訂履歴

改訂

発行日

注釈

1.0

2010年12月8日

初版リリース

1.1

2021年1月6日

「影響を受ける製品」セクションを更新

1.2

2021年2月26日

「影響を受ける製品」セクションを更新

影響を受ける製品

該当する製品 ID

注釈

CBR-8D31-16U30-SP=

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

CBR-4D31-16U30-SP=

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

CBR-LC-40G-R-SP=

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

CBR-LC-4D31-16U31=

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

CBR-LC-4D31-16U31

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

CBR-4D31-16U31-SP=

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

CBR-LC-8D31-16U31

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

CBR-8D31-16U31-SP=

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

CBR-LC-8D31-16U31=

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

CBR-8D31-16U31-BUN

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

CBR-8D31-16U31-BUA

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

CBR-LC-8D30-16U30=

VID=V09以降では、Cisco IOS XEリリース16.12.1z1または17.3.1w以降が必要です

障害情報

障害 ID

見出し

0.CSCvu22621

サイロン用ダイシュリンクRLDRAMのサポートを追加

事象の説明

新しいReduced Latency Dynamic Random-Access Memory(RLDRAM)コントローラ(バージョンID(VID)V09以降)を搭載したcBR-8ラインカードには、別のFPGAイメージが必要です。その結果、Cisco IOS®リリース17.2以前を実行するシャーシに挿入した場合、完全にはブートしません。

背景

メーカーが現在のRLDRAMコントローラを廃止したため、更新されたCisco cBR-8ラインカードには新しいRLDRAMコントローラがリリースされています。このラインカードでは、cBR-8システムがCisco IOS XEリリース17.3.1w以降で稼働している必要があります。

この新しいバージョンのラインカード(V09)には、カードとハンドルに黄色のラベルが付いています。

事象の症状

新しいRLDRAMコントローラ（V09以降）を搭載したcBR-8ラインカードは、Cisco IOSリリース17.2以前を実行するシャーシに挿入した場合、完全にはブートしません。

Cisco IOSリリース17.2以前を実行するシステムに新しいラインカード（V09以降）を挿入すると、これらのエラーがコンソールに表示される場合があります。

Oct  1 18:37:00.839: %LCHA_INFRA-4-CUTOVER: Cutover request received from slot 6Oct  1 18:36:59.953: %IOSXE-3-PLATFORM: CLC6: cdman: J4US chip status failed, glb_status1 = 0x01a61800, esi_mask = 0xfffe07ff, glb_control1 = 0x80000362

Oct  1 18:36:59.954: %USJIB-3-INITIALIZATION_FAILED: CLC6: cdman: US-JIB device init failed in J4US:Chip not ready:Error 16

Oct  1 18:36:59.954: %IOSXE-0-PLATFORM: CLC6: cdman: CDMAN_HW_FAILURE:usjib:create:0 0

Oct  1 18:37:01.544: %PMAN-0-PROCFAILCRIT: CLC6: pvp: A critical process cdman has failed (rc 134)

これらのメッセージは、ラインカードがクラッシュしたことを示しています。コアファイルが生成され、/harddisk/coreに保存されます。このラインカードに冗長性が設定されている場合、ラインカードのスイッチオーバーが開始されます。冗長性がない場合、ラインカードはブート/クラッシュループに入り、そのたびに新しいコアファイルが作成されます。

暫定的な回避策と解決策

新しいRLDRAMコントローラを搭載した新しいcBR-8ラインカードをインストールする前に、cBR-8システムソフトウェアをCisco IOS XEリリース17.3.1w以降にアップグレードする必要があります。これは、ラインカードが新しい注文の結果として受け取られたか、Return Material Authorization(RMA)の結果として受け取られたかを示します。

V09以降のラインカードをサポートするcBR-8ソフトウェアリリースは次のとおりです。

- Cisco IOS XEリリース16.12.1z1

- Cisco IOS XEリリース17.3.1w以降

ソフトウェアのダウンロードリンクは次のとおりです。

- cBR-8コンバージドブロードバンドルータCisco IOS XEリリース16.12.1z1：ジブラルタル:2021-01-29で入手可能

- cBR-8コンバージドブロードバンドルータCisco IOS XEリリース17.3.1w：アムステルダム

- cBR-8コンバージドブロードバンドルータCisco IOS XEリリース17.3.1x：アムステルダム

注：

- 現在フィールドにある既存のcBR-8ラインカード（V08以下）には影響しません。これらのカードは、このField Noticeで説明されている新しいCisco IOS XEソフトウェアリリースでも正常に機能します。これは、新しいラインカードのサポートを追加することを目的としています。

- cBR-8システムを新しいCisco IOSソフトウェアリリースにアップグレードする間、Basestar FPGAはそれに応じてアップデートされます。したがって、ファームウェアに個別のパッケージは必要ありません。

該当する製品の識別方法

cBR-8ラインカード

新しいRLDRAMコントローラを搭載した新しいcBR-8ラインカードには、カードとハンドルに黄色のラベルが付いています（次の図を参照）。

新しいリビジョン

VIDはV09以上です。

#show inventory

…

NAME: "ATO clc 9", DESCR: "Cisco cBR CCAP Line Card"

PID: No-LEOBEN-INSTALLED, VID: V09  , SN: CAT2347E1KT

NAME: "clc 9", DESCR: "Cisco cBR CCAP Line Card"

PID: CBR-CCAP-LC-40G    , VID: V09  , SN: CAT2347E1KT

…

----------------------------------------------------

#show diag slot 9 eeprom detail

Slot 9 EEPROM data:

EEPROM version           : 4

Compatible Type          : 0xFF

Controller Type          : 2947

Hardware Revision        : 6.0

PCB Part Number          : 73-13224-10

Board Revision           : B0

Top Assy. Part Number    : 800-38658-09

Top Assy. Revision       : C0

Product Identifier (PID) : CBR-CCAP-LC-40G

Version Identifier (VID) : V09

CLEI Code                : CARFAANBAC

Deviation Number         : 0

Fab Version              : 06

PCB Serial Number        : CAT2347E1KT

RMA Test History         : 00

RMA Number               : 0-0-0-0

RMA History              : 00

Manufacturing Test Data  : 00 00 00 00 00 00 00 00

Field Diagnostics Data   : 00 00 00 00 00 00 00 00

Asset ID                 :

Environment Monitor Data : 00 05 00 FB

Asset ID                 :

EEPROM data for slot 9 daughter board 0

詳細情報

この Field Notice に関するご質問などのお問い合せにつきましては、お手数ですが、次のいずれかの方法で シスコシステムズ TAC（Technical Assistance Center）にお問い合せください。

- サービスリクエストをオープン（サービス契約をお持ちの方）

- 電子メールまたは電話で問い合わせる

Field Notice の新着情報を電子メールで受け取るには

My Notifications：プロファイルを設定することにより、ご指定のシスコ製品についての信頼性、安全性、ネットワークセキュリティ、および販売終了（End-of-Sale）などの最新情報を受け取ることができます。