通知

この Field Notice は現状のままで提供され、市場性の保証を含むいっさいの保証、あるいはサービス保証を示唆するものではありません。この Field Notice での情報、あるいは、この Field Notice からのリンク先資料はお客様ご自身の責任においてご使用をお願いいたします。シスコでは、任意の時点でこの Field Notice を変更あるいはアップデートする権利を留保いたします。

改訂履歴

改訂

発行日

注釈

1.0

2021年4月1日

初版リリース

1.1

2021年8月22日

「My Notifications」の製品ルーティング情報を変更

影響を受ける製品

該当する製品 ID

注釈

N560-4-RSP4

N560-4-RSP4=

N560-RSP4-E=

N560-RSP4-E

N560-RSP4=

N560-RSP4

N560-4-RSP4E

N560-4-RSP4E=

N560-4 – システム

N560-4-SYS-E（国内未提供）

N560-7 – システム

N560-7-SYS-E

障害情報

障害 ID

見出し

0.CSCvv48056

IOFPGA 0.64 SMUのコミット

0.CSCvv04642

show CLIでボードのTAMエリアの破損を特定して表示する

0.CSCvt70304

NCS560 ADM 1.06およびIOFPGA 58 SMU用の包括DDTS

0.CSCvv88955

NCS560 IOFPGA 0.64用の包括DDTS

0.CSCvt26907

NCS560のデバッグ機能：サイレントリロードのインフラストラクチャ

0.CSCvw42910

tan 68-101198-03問題のあるボードに問題があるRSP4 DPFPGAポートの修正

0.CSCvw52338

DPFPGA：バイナリ2.18バージョンをメインラインにコミットする

0.CSCvv41516

FPDバグSMU用の包括DDTS

0.CSCvt69762

自己再ロードでは、カードのスタックの問題を回避するために、ADM制御レジスタの更新に遅延が必要です

事象の説明

IOFPGAアップグレード後に、RSP4/RSP4Eを搭載したNetwork Convergence System 560(NCS 560)ルータでリロードまたは電源のオフ/オンを行うと、コンソールログなしでルータプロセッサ(RSP)のブートアップ障害が発生する可能性があります。

背景

NCS 560ルータのモジュールは、RSP4/RSP4EのIOFPGAアップグレードを実行すると、初期化エラーの影響を受けやすくなります。この問題は、「回避策とソリューション」セクションに掲載されているCisco IOS® XRリリースで発生します。

事象の症状

RSP4/RSP4EのIOFPGAアップグレード中に、次の症状が発生する場合があります。

- ボードは、IOFPGAのアップグレードとリロード/電源のオフ/オンの後で起動に失敗し、「No console in the RSP」が表示されます。

- RSPの前面パネルのLEDインジケータがPWR=GreenとACT=Amberになります。他のLEDは消灯。

- 電源の再投入または活性挿抜(OIR)は、RSPの回復には役立ちません。

暫定的な回避策と解決策

IOFPGAをアップグレードする前に、この問題の回避策として、表に示すようにSoftware Maintenance Upgrade(SMU)をインストールすることを推奨します。

Application Dependency Mapping(ADM)およびその他のプログラマブルを使用してIOFPGAをアップグレードする手順は、アップグレード用のSMUの形式で各リリースで使用できます。

Cisco IOS XRバージョン – 最新

IOFPGA存在

IOFPGA推奨

ADM存在

ADMを推奨

使用可能なSMUリリース

SMU番号

Cisco IOS XR 6.6.3

0.53/0.54

0.64 以降

1.04

1.06

Yes

ncs560-sysadmin-6.6.3.CSCvt69762.tar

ncs560-sysadmin-6.6.3.CSCvt26907.tar

ncs560-sysadmin-6.6.3.CSCvv88955.tar

ncs560-6.6.3.CSCvw42910.tar

ncs560-6.6.3.CSCvw52338.tar

ncs560-6.6.3.CSCvt70304.tar

ncs560-sysadmin-6.6.3.CSCvt70304.tar

Cisco IOS XR 7.0.1

0.55/0.56

0.64 以降

1.05

1.06

Yes

ncs560-7.0.1.CSCvw52338.tar

ncs560-sysadmin-7.0.1.CSCvt69762.tar

ncs560-7.0.1.CSCvw42910.tar

Cisco IOS XR 7.0.2

0.55/0.56

0.64 以降

1.05

1.06

Yes

ncs560-sysadmin-7.0.2.CSCvv41516.tar

ncs560-7.0.2.CSCvv41516.tar

ncs560-sysadmin-7.0.2.CSCvt69762.tar

ncs560-sysadmin-7.0.2.CSCvt26907.tar

ncs560-7.0.2.CSCvv48056.tar

ncs560-sysadmin-7.0.2.CSCvv48056.tar

ncs560-7.0.2.CSCvw42910.tar

ncs560-7.0.2.CSCvw52338.tar

Cisco IOS XR 7.1.1

0.55/0.56

0.64 以降

1.05

1.06

Yes

ncs560-7.1.1.CSCvv41516.tar

ncs560-sysadmin-7.1.1.CSCvv41516.tar

ncs560-sysadmin-7.1.1.CSCvt69762.tar

ncs560-sysadmin-7.1.1.CSCvt26907.tar

ncs560-7.1.1.CSCvw42910.tar

ncs560-7.1.1.CSCvw52338.tar

Cisco IOS XR 7.1.2

0.55/0.56

0.64 以降

1.05

1.06

Yes

ncs560-7.1.2.CSCvv41516.tar

ncs560-sysadmin-7.1.2.CSCvv41516.tar

ncs560-sysadmin-7.1.2.CSCvt26907.tar

ncs560-7.1.2.CSCvw42910.tar

ncs560-7.1.2.CSCvw52338.tar

Cisco IOS XR 7.2.1

0.55/0.56

0.64 以降

1.05

1.06

Yes

ncs560-7.2.1.CSCvv41516.tar

ncs560-sysadmin-7.2.1.CSCvv41516.tar

ncs560-sysadmin-7.2.1.CSCvt26907.tar

ncs560-7.2.1.CSCvw42910.tar

ncs560-7.2.1.CSCvw52338.tar

SMUをインストールし、Field Programmable Device(FPD)のアップグレードに成功したら、次のコマンドを使用してアクティビティの完了を確認できます。 sh hw-module fpd コマンドを使用して、アップグレードを実行します。

RP/0/RP0/CPU0:NCS560#sh hw-module fpd

Fri Oct 16 16:24:18.849 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

詳細情報

この Field Notice に関するご質問などのお問い合せにつきましては、お手数ですが、次のいずれかの方法で シスコシステムズ TAC（Technical Assistance Center）にお問い合せください。

- サービスリクエストをオープン（サービス契約をお持ちの方）

- 電子メールまたは電話で問い合わせる

Field Notice の新着情報を電子メールで受け取るには

My Notifications：プロファイルを設定することにより、ご指定のシスコ製品についての信頼性、安全性、ネットワークセキュリティ、および販売終了（End-of-Sale）などの最新情報を受け取ることができます。