内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

C2503 の設定の説明

C4000 の設定の説明

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、IP を使用した ISDN の設定例を紹介しています。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注： このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- C2503

- C4000

C2503

C2503#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C2503

!

enable password test

!

username C4000 password cisco

!--- See the username explanation in the !--- Explanation of the C2503 Configuration section of this document.

isdn switch-type basic-dms100

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

bandwidth 56

dialer idle-timeout 300

dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155551234

dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155556789

dialer hold-queue 5

dialer load-threshold 100

dialer-group 1

isdn spid1 408555432101 5554321

isdn spid2 408555987601 5559876

ppp authentication chap

!

router igrp 1

network 172.16.0.0

!

ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 172.16.20.2

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

!

!

dialer-list 1 list 100

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

C4000

C4000#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C4000

!

enable password test

!

username C2503 password cisco

!--- See the username explanation in the !--- Explanation of the C4000 Configuration section of this document.

isdn switch-type basic-dms100

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.24.65 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

bandwidth 56

dialer idle-timeout 300

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085554321

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085559876

dialer hold-queue 5

dialer load-threshold 100

dialer-group 1

isdn spid1 415555123401 5551234

isdn spid2 415555678901 5556789

ppp authentication chap

!

router igrp 1

network 172.16.0.0

network 192.168.24.0

!

ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.20.1

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

!

!

dialer-list 1 list 100

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

C2503 の設定の説明

C2503#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C2503

!

enable password test

!

username C4000 password cisco

ユーザ名 C4000 はリモート ルータのホスト名です。このセクションで説明されている dialer map コマンドでは、このユーザ名を使用しています。認証時には、ユーザ名の大文字と小文字は区別されません。ただし、dialer map コマンドで設定する name の大文字と小文字は区別されます。リモート ルータのホスト名（C4000）と完全に一致させる必要があります。

注：ルータC2503では、usernameコマンドで設定する名前は、dialer mapコマンドで設定する名前と完全に一致する必要があります。username コマンドはグローバル コンフィギュレーション モードで発行します。

Challenge Handshake Authentication Protocol（CHAP; チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコル）認証プロセスではパスワードが使用されます。パスワードの大文字と小文字は区別され、リモート ルータのパスワードと完全に一致している必要があります。

注：混乱を避けるために、この設定例では暗号化されていない形式のパスワードciscoを使用します。実際の設定では、パスワードは暗号化された形式で表示されます。7 13061E010803。このパスワードの7は暗号化タイプを示し、13061E010803はパスワードciscoの暗号化された形式です。username コマンドを発行したり、このコマンドに変更を加えるときは、常に暗号化されていない形式でパスワードを入力し、暗号化タイプ（7）は入力しないでください。 暗号化タイプは自動的に設定されます。

- isdn switch-type basic-dms100：ISDN スイッチのタイプは通信事業者の機器と一致している必要があります。スイッチのタイプを変更する場合は、新しいスイッチのタイプを有効にするために、ルータをリロードする必要があります。

interface Ethernet0

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

- encapsulation ppp：CHAP 認証の使用を許可するために、High-Level Data Link Control（HDLC; ハイレベル データリンク コントロール）ではなく PPP カプセル化を使用します。

- bandwidth 56：BRI インターフェイスのデフォルトの帯域幅設定は 64 kbps です。speed 56 オプションを付けて dialer map 文を設定する場合は、bandwidth 文を含める必要があります。

注：このコマンドでは、ISDN回線の速度は制御されません。このコマンドは次のものに対する正しいリファレンス ポイントを設定します。

- BRI ポートの show interface 統計情報

- dialer load-threshold コマンド

- Interior Gateway Routing Protocol（IGRP）/Enhanced IGRP（EIGRP）ルーティング メトリック

- dialer idle-timeout 300：このコマンドは、対象トラフィックがルーティングされていない場合に ISDN 接続を開いたままにしておく秒数を設定します。このタイマーは対象パケットが転送されるたびにリセットされます。

- dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155551234

dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155556789

対象トラフィックが BRI インターフェイスへ転送される際に、リモート ルータへの最初のコールを発信するには、dialer map コマンドと CHAP 認証を使用します。接続がアクティブになると、接続をアクティブのままにしておく時間の長さが dialer idle-timeout コマンドによって決定されます。dialer map 文は、コールの発信先となる ISDN 電話番号ごとに必要になります。ただし、同じ場所をポイントする dialer map 文が 2 つあると、1 つのチャネルだけを使用する場合でも、両方の B チャネルがアクティブになる可能性があります。

この例のコマンド パラメータは次のとおりです。

- 172.16.20.2：リモート ルータの BRI インターフェイスの IP アドレス

このアドレスを確認するには、リモート ルータのコンソール プロンプトで show interface bri 0 コマンドを発行します。

- name C4000：リモート ルータのホスト名

この名前の大文字と小文字は区別され、username コマンドで設定する名前と一致している必要があります。

- speed 56：全体を通じて 64 kbps ではない ISDN 回線に対してダイヤラ速度を 56 kbps に設定します。

このパラメータは、両方のルータの dialer map 文に含める必要があります。北米では、ほとんどの場合 56 kbps に設定する必要があります。

- broadcast：ブロードキャスト パケットの転送を許可します。

dialer-list コマンドでブロードキャスト パケットが対象パケットとして指定されていない限り、それらのパケットは ISDN リンクがアクティブであるときにだけ転送されます。

- 14155551234 および 14155556789：リモート ルータの ISDN 電話番号

- dialer hold-queue 5：このコマンドを使用すると、ISDN 接続が確立されるまで対象パケットをキューに入れておくことができます。この例では、5 つの対象パケットがキューに入ることになります。

- dialer load-threshold 100：このコマンドはオンデマンド帯域幅を設定します。このコマンドは、ダイヤラが 2 番目の B チャネルを使用して新しいコールを発信するまでの最大負荷を設定します。この負荷はインターフェイスごとに計算される加重平均負荷値であり、1 は負荷がないことを示し、255 は完全に負荷がかかっていることを示します。実際に設定する負荷値は、各ネットワークの特性によって異なります。この例では、負荷が最大使用量の 39 %（100 を 255 で割ったパーセンテージ）に達すると、2 番目の B チャネルがアクティブになります。

- dialer-group 1：dialer-group 1 コマンドは BRI インターフェイスでダイヤラ リスト 1 をイネーブルにします。これにより、どのパケットが対象パケットであるかが確認され、ISDN 接続がアクティブになります。

- isdn spid1 408555432101 5554321

isdn spid2 408555987601 5559876

通信事業者が ISDN 回線に Service Profile Identifier（SPID; サービス プロファイル識別子）を割り当てている場合は、isdn spid コマンドを使用します。

- ppp authentication chap：このコマンドは CHAP 認証をイネーブルにします。

router igrp 1

network 172.16.0.0

- ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 172.16.20.2：この ip route コマンドは、リモート ルータの BRI インターフェイスを介してリモート ルータ ネットワークへのスタティック ルートを作成します。ISDN リンクがダウンするとダイナミック ルートが失われるため、これは必須です。

この例のコマンド パラメータは次のとおりです。

- 192.168.24.0：ターゲット ネットワーク

- 255.255.255.0：ターゲット ネットワークのマスク

オクテットの位置にある 255 は、そのオクテットでの完全一致が必要であることを示します。オクテットの位置にある 0 は、任意の値に一致することを示します。

- 172.16.20.2：ターゲット ネットワークに到達するために使用できるネクスト ホップのアドレス

- access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255：この access-list コマンドは、どの IP パケットが対象パケットであるかを確認し、ISDN リンクをアクティブにします。作成するアクセス リストは、各ネットワークの設計により異なります。

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0：この access-list コマンドは、すべてのブロードキャスト パケットを非対象パケットとして定義します。

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0255.255.255.255：この access-list コマンドは、その他すべての IP パケットを対象パケットとして定義します。

- dialer-list 1 list 100：このコマンドは、どの IP パケットが対象パケットであるかを決定するアクセス リスト 100 をポイントしています。

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

C4000 の設定の説明

C4000#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C4000

!

enable password test

!

username C2503 password cisco

ユーザ名 C2503 はリモート ルータのホスト名です。このセクションで説明されている dialer map コマンドでは、このユーザ名を使用しています。認証時には、ユーザ名の大文字と小文字は区別されません。ただし、dialer map コマンドで設定する name の大文字と小文字は区別されます。リモート ルータのホスト名（C2503）と完全に一致させる必要があります。

注：ルータC4000では、ユーザ名で設定する名前は、dialer mapコマンドで設定する名前と完全に一致する必要があります。username コマンドはグローバル コンフィギュレーション モードで発行します。

CHAP 認証プロセスではパスワードが使用されます。パスワードの大文字と小文字は区別され、リモート ルータのパスワードと完全に一致している必要があります。

注：混乱を避けるために、この設定例では暗号化されていない形式のパスワードciscoを使用します。実際の設定では、パスワードは暗号化された形式で表示されます。7 13061E010803。このパスワードの7は暗号化タイプを示し、13061E010803はパスワードciscoの暗号化された形式です。username コマンドを発行したり、このコマンドに変更を加えるときは、常に暗号化されていない形式でパスワードを入力し、暗号化タイプ（7）は入力しないでください。 暗号化タイプは自動的に設定されます。

- isdn switch-type basic-dms100：ISDN スイッチのタイプは通信事業者の機器と一致している必要があります。スイッチのタイプを変更する場合は、新しいスイッチのタイプを有効にするために、ルータをリロードする必要があります。

interface Ethernet0

ip address 192.168.24.65 255.255.255.0

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

- encapsulation ppp：CHAP 認証の使用を許可するために、HDLC ではなく PPP カプセル化を使用します。

- bandwidth 56：BRI インターフェイスのデフォルトの帯域幅設定は 64 kbps です。speed 56 オプションを付けて dialer map 文を設定する場合は、bandwidth 文を含める必要があります。

注：このコマンドでは、ISDN回線の速度は制御されません。このコマンドは次のものに対する正しいリファレンス ポイントを設定します。

- BRI ポートの show interface 統計情報

- dialer load-threshold コマンド

- IGRP/EIGRP ルーティング メトリック

- dialer idle-timeout 300：このコマンドは、対象トラフィックがルーティングされていない場合に ISDN 接続を開いたままにしておく秒数を設定します。このタイマーは対象パケットが転送されるたびにリセットされます。

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085554321

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085559876

対象トラフィックが BRI インターフェイスへ転送される際に、リモート ルータへの最初のコールを発信するには、dialer map コマンドと CHAP 認証を使用します。接続がアクティブになると、接続をアクティブのままにしておく時間の長さが dialer idle-timeout コマンドによって決定されます。dialer map 文は、コールの発信先となる ISDN 電話番号ごとに必要になります。ただし、同じ場所をポイントする dialer map 文が 2 つあると、1 つのチャネルだけを使用する場合でも、両方の B チャネルがアクティブになる可能性があります。

この例のコマンド パラメータは次のとおりです。

- 172.16.20.1：リモート ルータの BRI インターフェイスの IP アドレス

このアドレスを確認するには、リモート ルータのコンソール プロンプトで show interface bri 0 コマンドを発行します。

- name C2503：リモート ルータのホスト名

この名前の大文字と小文字は区別され、username コマンドで設定する名前と一致している必要があります。

- speed 56：全体を通じて 64 kbps ではない ISDN 回線に対してダイヤラ速度を 56 kbps に設定します。

このパラメータは、両方のルータの dialer map 文に含める必要があります。北米では、ほとんどの場合 56 kbps に設定する必要があります。

- broadcast：ブロードキャスト パケットの転送を許可します。

dialer-list コマンドでブロードキャスト パケットが対象パケットとして指定されていない限り、それらのパケットは ISDN リンクがアクティブであるときにだけ転送されます。

- 14085554321 および 14085559876：リモート ルータの ISDN 電話番号

- dialer hold-queue 5：このコマンドを使用すると、ISDN 接続が確立されるまで対象パケットをキューに入れておくことができます。この例では、5 つの対象パケットがキューに入ることになります。

- dialer load-threshold 100：このコマンドはオンデマンド帯域幅を設定します。このコマンドは、ダイヤラが 2 番目の B チャネルを使用して新しいコールを発信するまでの最大負荷を設定します。この負荷はインターフェイスごとに計算される加重平均負荷値であり、1 は負荷がないことを示し、255 は完全に負荷がかかっていることを示します。実際に設定する負荷値は、各ネットワークの特性によって異なります。この例では、負荷が最大使用量の 39 %（100 を 255 で割ったパーセンテージ）に達すると、2 番目の B チャネルがアクティブになります。

- dialer-group 1：dialer-group 1 コマンドは BRI インターフェイスでダイヤラ リスト 1 をイネーブルにします。これにより、どのパケットが対象パケットであるかが確認され、ISDN 接続がアクティブになります。

- isdn spid1 415555123401 5551234

isdn spid2 415555678901 5556789

通信事業者が ISDN 回線に SPID を割り当てている場合は、isdn spid コマンドを使用します。

- ppp authentication chap：このコマンドは CHAP 認証をイネーブルにします。

router igrp 1

network 172.16.0.0

network 192.168.24.0

- ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.20.1：この ip route コマンドは、リモート ルータの BRI インターフェイスを介してリモート ルータ ネットワークへのスタティック ルートを作成します。ISDN リンクがダウンするとダイナミック ルートが失われるため、これは必須です。

この例のコマンド パラメータは次のとおりです。

- 172.16.0.0：ターゲット ネットワーク

- 255.255.0.0：ターゲット ネットワークのマスク

オクテットの位置にある 255 は、そのオクテットでの完全一致が必要であることを示します。オクテットの位置にある 0 は、任意の値に一致することを示します。

- 172.16.20.1：ターゲット ネットワークに到達するために使用できるネクスト ホップのアドレス

- access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255：この access-list コマンドは、どの IP パケットが対象パケットであるかを確認し、ISDN リンクをアクティブにします。作成するアクセス リストは、各ネットワークの設計により異なります。

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0：この access-list コマンドは、すべてのブロードキャスト パケットを非対象パケットとして定義します。

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255：このaccess-listコマンドは、他のすべてのIPパケットを対象パケットとして定義します。

- dialer-list 1 list 100：このコマンドは、どの IP パケットが対象パケットであるかを決定するアクセス リスト 100 をポイントしています。

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- ダイヤル テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems