内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

スイッチ タイプの設定

一般情報

パラメータ設定

BRI スイッチタイプ

スイッチのハードウェア：5ESS、ソフトウェア バリアント：Custom

スイッチのハードウェア：5ESS、ソフトウェア バリアント：National（すべての NI）

スイッチのソフトウェア：DMS-100、ソフトウェア バリアント：Custom

PRI（5ESS、DMS-100、および 4ESS）

関連情報

概要

このドキュメントでは、北米での一般的なスイッチ タイプの機能について説明します。この情報は ISDN 回線を注文する際に使用できます。回線のプロビジョニングが完了したら、適切なスイッチ タイプをルータに指定する必要があります。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- ISDNスイッチタイプの設定に関するCisco IOS®ソフトウェアの制限はありません。ただし、同じシャーシで複数のスイッチタイプを使用する場合は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3T 以降が必要です。

- ISDN インターフェイス（必要に応じて BRI または PRI）を搭載したルータが必要です。 インターフェイス内蔵のルータ、またはネットワーク モジュールか WIC が搭載されているルータを使用できます。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

スイッチ タイプの設定

スイッチ タイプを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードまたはインターフェイス コンフィギュレーション モードで isdn switch-type switch-type コマンドを使用します。例については、『ISDN BRI レイヤ 1 のトラブルシューティング』を参照してください。

ISDN スイッチタイプは、show isdn status コマンドを使用して確認できます。設定を必要とするスイッチ タイプについては、電話会社から明示的な指定があるはずです。特に北米では、電話会社がスイッチ タイプとして「custom」や「national」を指定する場合があります。 その場合は、次のガイドラインに従ってスイッチ タイプの設定を決めてください。

- Custom：電話会社がスイッチタイプを Custom としている場合は、ルータのスイッチ タイプを basic-5ess（5ess スイッチを使用する BRI の場合）、primary-5ess（5ess を使用する PRI の場合）、basic-dms（DMS スイッチを使用する BRI の場合）、primary-dms（DMS を使用する PRI の場合）に設定します。

- National：BRI の場合は NI-1 規格、PRI の場合は NI-2 規格に適合するスイッチタイプ（PRI の場合は NI-1 規格はありません）。 電話会社がスイッチタイプを National としている場合は、Cisco のルータを basic-ni（BRI の場合）または primary-ni（PRI の場合）と設定する必要があります。

一般情報

- デジタル加入者線：ポイントツーポイント

- スイッチタイプ：#5ESS（強く推奨）

- サービス レベル：Custom 5ESS/National（NI）

- ISDN データ レート：64kbps（56kbps は不可）

- NT1：ユーザが提供

- SPID：Custom 5ESS の場合はなし、NI の場合はあり

パラメータ設定

1. 2B1Q ライン コーディング

2. 2B および 1D 回線

3. B1 CSD（または音声またはデータ用 CSV/D）

4. B2 CSD（または音声またはデータ用 CSV/D）

5. D チャネル シグナリング専用

6. MTERM を 1 に設定（1 DN に関連）

7. MAXB CHNL を 2 に、ACT USR を Y に設定

8. Csd（CSV/D）を 2 に、CSD（CSV/D）CHL を ANY に設定

9. TERMTYP を TYPEE に、DISPLAY を Y に設定

10. CA PREF を 1 に設定：option を idle に設定（または CSV/D が選択されている場合は ring）

11. システムの初期化：初期化なし

12. ディレクトリ番号（DN）：両 B チャネルに対して 1

13. ダイナミック TEI

BRI スイッチタイプ

スイッチのハードウェア：5ESS、ソフトウェア バリアント：Custom

Cisco IOS 設定コマンド：isdn switchtype basic-5ess

データ専用

- 2 つのデータ用 B チャネル

- ポイントツーポイント

- ターミナル タイプ = E

- サービス プロバイダーにより割り当てられる 1 つのディレクトリ番号

- MTERM = 1

- Centrex 回線での CLID（Calling Line ID; 発呼回線 ID）の配信を要求

音声/データ

- 音声デバイスつまり ISDN 電話機を接続している場合のみこれを使用

- 2 つの音声またはデータ用 B チャネル

- マルチポイント ターミナル タイプ = D

- サービス プロバイダーにより割り当てられる 2 つのディレクトリ番号

- サービス プロバイダーにより割り当てられる 2 つの SPID が必要。形式は 01xxxxxxx0 とし、x は市外局番なしの 7 桁の電話番号。

- MTERM = 2

- コール アピアランスの数 = 1

- 表示 = なし

- リンギング/アイドル コール アピアランス = アイドル

- ワンタッチ = なし

- 自動保留 = なし、Centrex 回線での CLID（Calling Line ID; 発呼回線 ID）の配信を要求。

- ディレクトリ番号 1 によるディレクトリ番号 2 へのハンティングが可能、要追加料金。

スイッチのハードウェア：5ESS、ソフトウェア バリアント：National（すべての NI）

Cisco IOS 設定コマンド：isdn switchtype basic-ni

- ターミナル タイプ = A

- 2 つの音声およびデータ用 B チャネル

- サービス プロバイダーにより割り当てられる 2 つのディレクトリ番号

- サービス プロバイダーによって割り当てられる 2 つの SPID が必要。各種形式があり

- ディレクトリ番号 1 によるディレクトリ番号 2 へのハンティングが可能、要追加料金。

スイッチのソフトウェア：DMS-100、ソフトウェア バリアント：Custom

Cisco IOS 設定コマンド：isdn switchtype basic-dms100

- 2 つの音声およびデータ両用の B チャネル

- サービス プロバイダーにより割り当てられる 2 つのディレクトリ番号

- サービス プロバイダーにより割り当てられる 2 つの SPID

- 機能的シグナリング

- ダイナミック TEI 割り当て

- キーの最大数 = 64

- リリース キー = なし、またはキー番号 = なし

- リンギング インジケータ = なし

- EKTS = なし

- PVC = 1は、BCS 34までのすべてのBCSロードに対して、PVC = 2はNI1を意味します。これにより、2桁のTIDがSPIDに追加されるため、問題が発生します。PVC=1 を使用する。

- Centrex 回線での CLID（Calling Line ID; 発呼回線 ID）の配信を要求

- ディレクトリ番号 1 によるディレクトリ番号 2 へのハンティングが可能、要追加料金。

PRI（5ESS、DMS-100、および 4ESS）

Cisco IOS 設定コマンド：

5ess：isdn switchtype primary-5ess

dms100:isdn switchtype primary-dms100

4ess:isdn switch-type primary-4ess

- 回線フォーマット = ESF

- ライン コーディング = B8ZS

- コール タイプ = 23 の着信チャネルおよび 23 の発信チャネル

- 速度= 64 kbps レート

- コールバイコール機能 23B+D

- トランク選択シーケンス = 降順（23-1）

- B+D グレアの設定 = イールド

- サービス プロバイダーにより割り当てられるただ 1 つのディレクトリ番号

- * SPID は不要 *

関連情報

- アクセス テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems