内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

Tx および Rx レベル

パディング

関連情報

概要

このドキュメントでは、モデムの送信(Tx)および受信(Rx)レベルについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

Tx および Rx レベル

Tx レベルは、モデムが信号を転送する decibels per milliwatt（dBm）単位の電力です。Rx レベルは、受信した信号の dBm 単位の電力です。通常、サーバ モデムは、デフォルトで -13 dBm で転送します。理想的には、Rxレベルは–18 ～ -25 dBmの範囲である必要があります。Rxレベルが–25 dBm未満の場合、信号対雑音比(SNR)が低下する可能性が高く、これは速度も低下することを意味します。Rxレベルが高すぎると、信号の歪みやレシーバのDigital Signal Processor（DSP；デジタル信号プロセッサ）のオーバードライブが発生し、不安定な接続が発生する可能性があります。

V.34 などの変調方式標準では、受信側が信号レベルの高すぎるピアを検出できるので、その後、トランスミッタが転送するレベルを下げます（この動作が広範囲に及ぶ場合は、より低いレベルで送信するようにトランスミッタを設定してみてください）。他の変調規格（K56 Flexなど）を使用するモデムには、この機能を持たないモデムもあるため、問題が発生する可能性があります。

したがって、有効なRxレベルは、ピアの初期Txレベル、ネゴシエートされたdBm削減（存在する場合）、および音声回線の減衰の関数です。音声回線の減衰は、リンク減衰の機能とアナログまたはデジタル パッドの機能です。これらは、音声回線に減衰を挿入するために設計された電話会社の回路です。

Txレベルを下げるか上げる必要がある場合は、次のモデムと変調標準を使用して実現できます。

- T51経由のMicrocom：詳細は、『V.34、56K、およびV.90 12ポートモジュール用ATコマンドセットとレジスタの要約（廃止に関する通知）』を参照してください。

- S39またはS59経由のModem ISDN Channel Aggregation(MICA)

- S39またはS59経由のNextPort：詳細については、『NextPort ATコマンドおよびSレジスタリファレンス（廃止通知）』を参照してください。

Rxレベルを下げるか上げる必要がある場合は、ピアトランスミッタ（ただし、数千のピアが存在する場合は実現可能ではない）または電話会社内（可能性が高い）でパディングを上げるか下げる必要があります。

ライブ接続では、次のようにRxおよびTxレベルを表示または推測できます。

- Microcomモデム：リバースTelnetセッションを開始し、  AT@E1 コマンドが表示されない場合もあります。

- MICAモデム：  show modem operational-status コマンドが表示されない場合もあります。

- NextPortモデム：  show port operational-status  コマンドが表示されない場合もあります。

MICAモデムの例を次に示します。

router#show modem operational-status 1/0

Parameter #8 Connected Standard: V.34+

Parameter #20 TX,RX Xmit Level Reduction: 0, 0 dBm

Parameter #22 Receive Level: -22 dBm

この場合、Rx レベルは -22 であり、良好です。モデムがその Tx を減衰しているのでピアは要求を行っておらず、そのため、デフォルトの出力レベルである -13 dBm で転送していると推測できます。また、ピアが信号強度の低下を要求していないため、信号レベルがピアの受信側に対して高すぎるわけではないことも推測できます。ピアを直接調査して確認する必要があります。

別の例を次に示します。

router#show modem operational-status 2/14

Parameter #8 Connected Standard: V.34

Parameter #20 TX,RX Xmit Level Reduction: 0, 3 dBm

Parameter #22 Receive Level: -19 dBm

この場合、良好な -19 の Rx レベルですが、ピアはこのモデムに対して Tx レベルを 3 dBm 減らすように要求しました。そのため、モデムは -16 dBm で転送を開始します。このモデム信号は、過度の強度でピアに到達します。この問題が広範囲に発生する場合は、S39を使用して、設定したTxレベルをグローバルに削減できます。この場合、問題はこの特定のピアに対してだけ発生するものなので、それを行う必要性はありません。

詳細については、 show modem operational-status コマンドと出力については、『Cisco IOSダイヤルテクノロジーコマンドリファレンス』を参照してください。

注：シスコの内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

パディング

電話会社は、デジタルまたはアナログ パッドを挿入できます。これは、チャネルごとの単位で減衰を追加するために設計された回路です。パディングによって、エンドツーエンド回線が、類似の信号レベルで終了する Public Switched Telephone Network（PSTN; 公衆電話交換網）経由で、さまざまなパスを確実に通るようになります。たとえば、モデムが -13 dBm で転送する場合、受信側は正しいレベルの信号を確認します。

純粋なアナログキャリア（V.34以前の規格）では、パッドは必要なレベルを受け取る場合に便利です。広範囲にわたってRxレベルが高すぎることが確認された場合は、パッド挿入によってアナログキャリアのパフォーマンスを向上させることができます。

ただし、デジタル（Pulse Code Modulation（PCM; パルス符号変調））キャリア（K56 Flex および V.90）でのパッドの効果は問題になる可能性があります。アナログ パッド（回線パッド）は、ただ単に信号を減衰しますが、PCM キャリアにとって問題にはなりません。ただし、Network Access Server（NAS；ネットワークアクセスサーバ）のT1回線からトランクへ、または電話会社のトランクからトランクへの接続内のパッドは、PCM接続に影響を与える可能性があります。

デジタル パッドは PCM データを再マップするので、これは、通信を中断させてしまう可能性があります。一般的な規則として、PCM 接続には 0 dB のデジタル パッドが最適であるとされます。ただし、ゼロレベルパディングは、他の場合には最適なパディングではありません。たとえば、K56 Flexモデムでは、高すぎるRxレベルに対する耐性が低くなります。

異なる種類の PCM モデムは、各種の派生版のデジタル パッドに適応できます。Rockwell K56 Flex モデム（Microcom および MICA モデムと同様）は、0、3、6 dB のパッドを扱うことができます。Lucent モデムは、より細かい精度のパッド処理を行うので、1、4、5、7 dB のパッドにも対応できます。V.90 モデムは、1 dB の増分で 0 ～ 7 dB のパディングを実行できます。良好なV.34接続が見られるものの、K56 Flex接続が貧弱であるか、または存在せず、回線パスに余分なAからDへの変換が存在しないことがわかっている場合は、デジタルパディングの問題が発生している可能性があります。その場合、問題を解決するために電話会社に連絡する必要があります。このような場合は、最適ではない接続の回路トレースを行うと便利です。

関連情報

- シスコテクニカルサポートおよびダウンロード