内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

CAB-OCTAL-ASYNC ケーブルピン配列

ケーブルのピン配置

関連情報

概要

このドキュメントでは、CAB-OCTAL-ASYNC ケーブルのケーブル接続について詳細に説明します。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

CAB-OCTAL-ASYNC ケーブルピン配列

CAB-OCTAL-ASYNC ケーブルには、68-pin コネクタとブレイクアウト ケーブルが使用されており、各 68-pin コネクタ上に 8 つの RJ-45 ロール型 ケーブル非同期ポートがあります。各 RJ-45 ロール型ケーブルの非同期ポートを、デバイスのコンソール ポートまたは AUX ポートに接続できます。このケーブルは、2600 および 3600 シリーズ ルータ用に用意されている NM-16A または NM-32A 高密度非同期ネットワーク モジュールで使用できます。ケーブル接続の詳細については、「シリアル ケーブル ガイド」および「RJ-45 コンソールと AUX ポートのケーブル接続ガイド」を参照してください。

注：68ピンコネクタからの非同期ポートはデータ端末装置(DTE)デバイスです。DTE デバイス間の接続には、ロール型（ヌル モデム）ケーブルが必要です。DTE デバイスと DCE（data circuit-terminating equipment）デバイスの接続には、ストレート型ケーブルが必要です。CAB-OCTAL-ASYNC ケーブルは ロール型ケーブルなので、RJ-45 インターフェイス搭載デバイスのコンソール ポートに各ケーブルを直接接続できます。ただし、接続先デバイスのコンソール ポートが 25-pin インターフェイス（DCE）である場合、接続を確立するには RJ-45 を「Modem」という表示の付いた 25-pin アダプタ（製品番号 CAB-5MODCM=）に対して使用する必要があります（接続を反転させるため）。CAB-OCTAL-ASYNC ケーブルを延長する必要がある場合、延長部分には必ずストレート型 RJ-45 ケーブルを使用するようにしてください。

Cisco 製ルータおよび Cisco 製スイッチのコンソール ポートと Aux ポートのタイプは次のとおりです。

インターフェイス タイプ

DB25 インターフェイス

RJ-45 インターフェイス

コンソール

DCE

DTE

AUX

DTE

DTE

ケーブルのピン配置

RJ45 プラグ番号

ピン番号

信号名

J1 Pin #

1

8

RTS

0

7

DTR

36

6

TXC

3

5

TXC GND

37

4

RXC GND

4

3

RXC

38

0

DSR

5

1

CTS

39

0

8

RTS

6

7

DTR

40

6

TXC

7

5

TXC GND

41

4

RXC GND

8

3

RXC

42

0

DSR

9 ミリ秒

1

CTS

43

3

8

RTS

10

7

DTR

44

6

TXC

11

5

TXC GND

45

4

RXC GND

12

3

RXC

46

0

DSR

13

1

CTS

47

4

8

RTS

14

7

DTR

48

6

TXC

15

5

TXC GND

49

4

RXC GND

16

3

RXC

50

0

DSR

17

1

CTS

51

5

8

RTS

18

7

DTR

52

6

TXC

19

5

TXC GND

53

4

RXC GND

20

3

RXC

54

0

DSR

21

1

CTS

55

6

8

RTS

22

7

DTR

56

6

TXC

23

5

TXC GND

57

4

RXC GND

24

3

RXC

58

0

DSR

25

1

CTS

59

7

8

RTS

26

7

DTR

60

6

TXC

27

5

TXC GND

61

4

RXC GND

28

3

RXC

62

0

DSR

29

1

CTS

63

8

8

RTS

30

7

DTR

64

6

TXC

31

5

TXC GND

65

4

RXC GND

32

3

RXC

66

0

DSR

33

1

CTS

67

このケーブルは、Cisco 側にオス型 DB-68（SCSI II）コネクタが 1 つ、ネットワーク側には RJ-45 コネクタが 8 つあります。接続先デバイスが 25-pin ポートである場合には、8 つの DB-25 モジュラー アダプタに接続可能です。

関連情報

- ルータ コンソール アクセス用のターミナル/コミュニケーション サーバの設定

- Sun コンソール アクセス用コミュニケーション/ターミナル サーバの設定

- モデムへのリバース Telnet セッションの確立

- 端末回線の設定とモデム サポート

- 端末回線とモデム サポートに関するコマンド

- テクニカルサポート - Cisco Systems