内容

はじめに

Cisco Catalyst Centerでサポートされるタイプ

サポートされる製品ファミリ

キャンパスネットワーク

ソフトウェアに関する洞察 – ルーティングとスイッチング

ソフトウェアに関する洞察 – ワイヤレス

障害の分析 – スイッチング

障害の分析 – ワイヤレス

クラッシュリスクの洞察が得られた資産 – ルーティングとスイッチング

Diagnostics Insights - Routing and Switchingによるアセットのクラッシュ

Diagnostics Insightsによるアセットのクラッシュ – ワイヤレス

診断の洞察が得られない資産のクラッシュ – ルーティングとスイッチング

データセンターネットワーキング

ハードウェア

[ソフトウェア（Software）]

コラボレーションデバイス

ワイドエリアネットワーク

ハードウェア

[ソフトウェア（Software）]

データセンター コンピューティング

ハードウェア

[ソフトウェア（Software）]

統合セキュア運用(ISO)

CX Cloud Agent Directly Connected Assetsのサポート対象製品ファミリ

はじめに

このドキュメントでは、Software Insights and Faultsでサポートされる製品ファミリについて説明します。また、Success Tracksでサポートされる製品ファミリについても説明します。

Cisco Catalyst Centerでサポートされるタイプ

- 単一ノード

- クラスタ

サポートされる製品ファミリ

このセクションでは、Success Tracks（製品テレメトリ経由）でサポートされる製品ファミリを示します。

キャンパスネットワーク

ソフトウェアに関する洞察 –  ルーティングとスイッチング

- Cisco Catalyst 2960-C シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-CX シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-L シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-Plus シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-X シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-XR シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3560-CX シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3750-X シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 4500-X シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 6800 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 8500L シリーズ エッジ プラットフォーム

ソフトウェアに関する洞察 –  ワイヤレス

- Cisco 3500 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- Cisco 5500 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- Cisco 8500 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ

障害に関する洞察 – スイッチング

- Cisco Catalyst 2960-C シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-CX シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-L シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-X シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-XR シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3560-CX シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 4500-X シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 6800 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ

障害の分析 – ワイヤレス

- Cisco 3500 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- Cisco 5500 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- Cisco 8500 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ

クラッシュリスクの洞察が得られた資産 – ルーティングとスイッチング

- Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 4500-X シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 8500L シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ

- Cisco 800 シリーズ ルータ

- Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ

- Cisco 1900 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ

Diagnostics Insights - Routing and Switchingによるアセットのクラッシュ

- Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco 1900 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 8500L シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ

Diagnostics Insightsによるアセットのクラッシュ – ワイヤレス

- Cisco 3500 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- Cisco 5500 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- Cisco 8500 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ

診断の洞察が得られない資産のクラッシュ – ルーティングとスイッチング

- Cisco Catalyst 2960-C シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-CX シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-L シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-Plus シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-X シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 2960-XR シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3560-CX シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 4500-X シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 6800 シリーズ スイッチ

- クラウド向け Cisco Catalyst 9800 ワイヤレスコントローラ

注：シグニチャは、ルータ、スイッチ、およびワイヤレス製品シリーズでのみサポートされています。

データセンターネットワーキング

ハードウェア

- Cisco Nexus 2000 シリーズ

- Cisco Nexus 3000 シリーズ

- Cisco Nexus 5000 シリーズ

- Cisco Nexus 6000 シリーズ

- Cisco Nexus 7000 シリーズ

- Cisco Nexus 9300シリーズ（スタンドアロン、固定スパイン、固定リーフ、仮想）

- Cisco Nexus 9500シリーズ（モジュラスパイン）

[ソフトウェア（Software）]

- Application Centric Infrastructure(ACI)ライセンス（Essentials、Advantage、またはPremiere）

- Application Policy Infrastructure Controller（APIC）サーバー

- APICパラレル冗長プロトコル

- APICコントローラ（バンドル、ミニ、仮想）

- 拡張ネットワークコントローラ

- Cisco One Nexus 3000シリーズ

- Cisco One Nexus 3500シリーズ

- Cisco One Nexus 5000シリーズ

- Cisco One Nexus 6000シリーズ

- Cisco One Nexus 7000シリーズ

- Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ

- Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ

コラボレーションデバイス

- Cisco Deskシリーズ

- Ciscoボードシリーズ

- Cisco Roomシリーズ

- コラボレーション周辺機器

ワイドエリアネットワーク

ハードウェア

- Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco Catalyst 8500 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cisco vEdgeルータ

- Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ

- Cisco 800 シリーズ ルータ

- Cisco 900 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco 1900 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco 5000 シリーズ エンタープライズ ネットワーク コンピュート システム

- Cisco Cloud Services Platform 2100

- Cisco Cloud Services Platform 5000

- Cisco Catalystワイヤレスおよびセルラーゲートウェイ

- Cisco 800シリーズ産業用サービス統合型ルータ

- Cisco Catalyst IR1100 高耐久性シリーズ ルータ

- Cisco Catalyst IR1800高耐久性シリーズルータ

- Cisco Catalyst IR8100ヘビーデューティシリーズルータ

- Cisco Catalyst IR8300高耐久性シリーズルータ

- Cisco ESR6300 エンベデッドサービスルータ

[ソフトウェア（Software）]

- シスコ クラウド サービス ルータ 1000V シリーズ

- Cisco Catalyst 8000V

- SD-WAN向けCisco DNAサブスクリプションソフトウェア

- Cisco Wide Area Applicationサービス

データセンター コンピューティング

ハードウェア

- UCS B シリーズ

- UCS C シリーズ

- UCS Sシリーズ

- Hyperflex

[ソフトウェア（Software）]

- Intersight(SaaS)

- Intersightワークロードオプティマイザ(SaaS)

- UCS Director

- HyperFlex HX Data Platform

- UCS マネージャ

- 統合管理コントローラ

統合セキュア運用(ISO)

- セキュアエンドポイント(AMP)

CX Cloud Agent Directly Connected Assetsのサポート対象製品ファミリ

- Cisco 1000 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco 1900 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco 800 シリーズ ルータ

- Cisco 900 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ

- Cisco Catalyst 1000 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst デジタル ビルディング シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst IE3200高耐久性シリーズ

- Cisco Catalyst IE3400高耐久性シリーズ

- Cisco Catalyst マイクロスイッチ

- Cisco Industrial Ethernet 3010 シリーズ スイッチ

注:CX Cloud Agentは、Catalyst Centerの対象ではない従来のキャンパスネットワークデバイス、およびCatalyst Centerに接続していないCatalyst Centerの対象となるキャンパスネットワークデバイスから、テレメトリに関する洞察を収集します。