目次

はじめに

問題

解決策

関連する障害

概要

Cisco Unified Intelligence Center （CUIC）でクラスタノードは誤解「未知」ステータスで表示する。

問題

コントロール センターの下の CUIC 管理者- > デバイス センター タブ チェック ノード ステータス。

次のコマンドを使用するダウンロード catalina.out ログ。

admin: file get activelog tomcat/logs/catalina*

catalina.log ファイルの次のエラーメッセージを見つけて下さい。

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMConnectionException: 致命的な転送する エラー: sun.security.validator.ValidatorException: 見つけられる信頼できる証明書無し

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMRequest.sendRequest(WSMRequest.java:167)

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.status.HttpStatusRequestManager$HttpStatusRequestWorker.run(HttpStatusRequestManager.java:95)

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMConnectionException: 致命的な転送する エラー: sun.security.validator.ValidatorException: 見つけられる信頼できる証明書無し

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMRequest.sendRequest(WSMRequest.java:167)

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.status.HttpServmStatusRequestManager$HttpServmStatusRequestWorker.run(HttpServmStatusRequestManager.java:90)

解決策

自己署名証明書の場合には-再生 Tomcat 証明書および再始動「Cisco Tomcat」サービス。

admin:set cert regen tomcat

admin:utils service restart Cisco Tomcat

CA 署名入り認証に関しては-それらはプロシージャに従って regenarated 必要があります。

UCCE： CA 署名入り認証を入手してアップロードして下さい

チェーンからのすべての証明書がルートから始まって正しい順序でアップ ロードされるようにして下さい。

関連する不具合

CSCua46681 OAMP デバイスコントロールは未知数として表示します CUIC ステータスを 9.0(1)

CSCua47572 OAMP ウェルカム画面は未知数として示しますアプリケーション及びシステムバージョンを 9.0(1)

CSCun82152 データセット ステータスは無制限な定期的レポート 8.x によって、9.x 引き起こされる、未知数 10.0 です

「データセット ステータスで失敗する CSCur39984 CUIC レポートは未知」エラーメッセージ 10.5(1),9.1(1) です

CSCuy08053 データベース ステータスはです未知数 10.6(1)

CSCuu10923 Control Center ボタンは 10.5.1 （例えば開始する、シャットダウン、再始動）、11.0 無効に なります