目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

外部 VXML アプリケーションの Tomcat Media Server

マイクロ アプリケーションの Tomcat Media Server

概要

Tomcat が Media Server として機能するときメディア ファイル URI が Tomcat Unified Customer Voice Portal （CVP）によってどのように on Cisco 構築されるかこの資料に記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- Cisco Unified CVP VXML サーバコンフィギュレーション

- Tomcat アーキテクチャ

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメント内で使用されているデバイスはすべて、クリアな設定（デフォルト）から作業を始めています。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

注: CVP VXML サーバの Tomcat の使用は Media Server としてサポートされる構成ではないです（このガイドで文書化されています）。 ただし、Tomcat がそれとして機能する例があります。 この資料の目的はこれらの例を理解することです。

これはデフォルト Tomcat Web フォルダです（IIS inetpub/wwwroot に類似した）

C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps

VXML サーバがアプリケーションを動作できるかどうか言うことができます。 ブラウザを使用し、このリンクをコピーして下さい。

http://<ADDRESS>:7000/CVP/Server?application=HelloWorld

サーバのIPアドレスの <ADDRESS> フィールドを修正するために確認して下さい。

Tomcat フォルダの音声ファイルのための HTTP URL はこの例に類似したです。

http://10.106.81.69:7000/CVP/audio/helloworld_audio.wav

物理的な場所は C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps\CVP\audio です

外部 VXML アプリケーションの Tomcat Media Server

外部 VXML アプリケーションに関しては、Media Server 変数が VXML サーバを指すのに使用されています。

デフォルトで、プロジェクトのプロパティで設定 される デフォルト 音声経路 URI で設定 される パスへの VXML サーバ外観。 このパス（/CVP/audio/）は C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps\ のデフォルト Tomcat フォルダに関連してあります。

この 1 のように http URL 見え。

http://10.106.81.69:7000/CVP/audio/helloworld_audio.wav

また、絶対パスはこのイメージに示すようにデフォルト uri で与えることができます。

マイクロ アプリケーションの Tomcat Media Server

これはマイクロ アプリケーションの Tomcat のメディア パスを設定 する例です。 結果 HTTP URL は http://10.106.81.69:7000/CVP/audio/helloworld_audio.wav です。