目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決策

概要

この資料は Cisco カスタマ 音声門脈（CVP）オペレーション、管理、メンテナンスおよびプロビジョニング（OAMP）から重複した場所を削除するためにステップを記述したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- CVP

- 構造化照会言語 （SQL）

稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

- CVP 9.x 以上に

- UCCE 9.x 以上に

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

問題

OAMP の重複した場所は、それ 2 人のサブスクライバからインポートされて得、無効な物を削除できません。

解決策

それはツーステップ プロセスです:

ステップ 1.コール サーバから情報を取除いて下さい展開されるこれらの場所がある。

ステップ 2. OAMP から情報を取除いて下さい。

コール サーバに関しては:

ステップ 1.コール サーバサービスをダウンさせて下さい。

ステップ 2. location.properties ファイルのバックアップを奪取 し、<CVP_HOME>/conf/から削除して下さい。

OAMP に関しては:

ステップ 1. OpsConsle サービスをダウンさせて下さい。

ステップ 2. <CVP_HOME>/bin/sqledit.bat を実行して下さい。

ステップ 3.他の後でこれらの SQL コマンド 1 を実行して下さい（これらは OAMP の LBCAC 情報のトレースを取除きます）。 上テスト ボックスの文の入力によってこれをし、キーを『Enter』 を押すことができます。 ステータスバーで（ウィンドウの下部ので）文を実行した結果が–成功 メッセージが表示されるために理想的に表示されます。

LBCAC_ASSOC_DEVICE_MAP からの削除

LBCAC_SYNC_STATUS からの削除

TEMP_LBCACCONFIGDATA からの削除

LBCACCONFIGDATA からの削除

上記のステップが実行されれば、コール開始 サーバサービスおよび OAMP サービス。

行って下さい OAMP に–システムは > Locations ページ位置を再同期化し。

Locations ページのコール Server タブから、位置をサーバを呼出すためにコピーするように Save&Deploy をして下さい。