目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

確認

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

概要

この資料は OAMP （オペレーション コンソール）サーバが利用できないとき CVP （Cisco Unified Customer Voice Portal）レポート サーバーのデータベース パージをスケジュールするためにプロシージャを記述したものです。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco Unified Customer Voice Portal（CVP）

- オペレーション コンソール（OAMP）

設定

正常なデータベース スケジュール ステップ（ソリューション リファレンス ネットワーク デザイン）

ステップ 1.デバイス管理 > CVP レポート サーバーへの移動。

ステップ 2.報告サーバを Name フィールドのリンクのまたはそれに先行する Radio ボタンをクリックして選択し、次に『Edit』 をクリック して下さい。

ステップ 3 サーバコンフィギュレーション ウィンドウを報告する編集でツールバーのデータベース管理 メニューを選択し、そして Delete を『Data』 を選択 して下さい。

ステップ 4 Delete ページ報告サーバ データでデータの各カテゴリのデータ保持時間を変更すれば。

ステップ 5.パージを毎日実行するために時間および分を選択して下さい。 これはプライマリ（毎夜の）パージの時間を定義し、以降 12 時間の実行するために正午パージを設定 します。

ステップ 6. Informix パスワードを記入し、『SAVE』 をクリック して下さい及び展開して下さい。

OAMP コンソールなしで時間を削除する CVP レポート サーバー データベースを変更して下さい

ステップ 1.レポート サーバー インストールは C:\Cisco\CVP\bin ディレクトリにあるウィンドウ バッチファイル CVPPURGE.BAT を作成します。  このバッチファイルはまた各ユーザー CVP レポート サーバーのウィンドウ スケジューラーを通って動作することになっているデータベースをプロセスを削除させ始めるために Java 後部コードを単に実行します。

呼び出します。 この場合レポート サーバーは 2 ウィンドウ スケジュール タスク、CVPDBMidDayPurge および CVPDBNightlyPurge を与えます。 各タスクは正常なデータベース スケジュール ステップのステップ 5 に言及されているようにそれぞれ正午パージおよび毎夜のパージ アクティビティに、対応します。

ステップ 3 パージは両方とも同じ CVPPURGE.BAT ファイルを使用しますが、異なるパラメーターは異なるパージ アクティビティのためのバッチファイルに入れられます。 さらに、時間を削除するデータベースは個々のレポート サーバーのウィンドウ スケジューラー タスクによって変更することができます。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。