目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決策

概要

この資料は原因をなぜ「UnreachableDestinationTable 記述したもので-削除された」メッセージは Cisco カスタマ 音声門脈（CVP）コール サーバで generatted。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- CVP ロード バランス

- CVP を解決して下さい

- CVP オペレーションおよび管理 コンソール（OAMP）

使用するコンポーネント

この資料に記載されている情報は CVP 11.0(1) に基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

CVP セッション開始プロトコル（SIP） サーバグループがハイ アベイラビリティで設定される場合、CVP コール サーバログで、多くの同時「UnreachableDestinationTable -削除された」をメッセージ見る可能性があります。 それらはで普通 5 つの第 2 間隔を現われます。

報告される実際の問題がありませんが CVP によって生成されるメッセージは誤解させ、混合を作成できます。 さらに、いいえ「UnreachableDestinationTable -」メッセージを見られます CVP コール サーバログで追加しないで下さい。

たとえば（CVP コール サーバログの断片）:

52495527: 172.31.51.26: Mar 06 2017 03:08:59.922 -0500: %_ConnectionManagement-7-com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.ConnectionManagement: UnreachableDestinationTable - remove (172.16.116.202:5070:1). Current count: 0

52495528: 172.31.51.26: Mar 06 2017 03:08:59.922 -0500: %_ConnectionManagement-7-com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.ConnectionManagement: UnreachableDestinationTable - remove (172.16.116.202:5070:2). Current count: 0

52495529: 172.31.51.26: Mar 06 2017 03:09:04.922 -0500: %_ConnectionManagement-7-com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.ConnectionManagement: UnreachableDestinationTable - remove (172.16.116.204:5070:1). Current count: 0

52495530: 172.31.51.26: Mar 06 2017 03:09:04.922 -0500: %_ConnectionManagement-7-com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.ConnectionManagement: UnreachableDestinationTable - remove (172.16.116.204:5070:2). Current count: 0

解決策

ステップ 1. SIP オプション メッセージがリモートエンドポイントで有効に なることを確認して下さい。 CVP コール サーバログファイルでこれを確認できます。

OPTIONS sip:172.31.48.28:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TCP 172.16.100.204:4004;branch=z9hG4bKGoU7C0mz+ToZ9mPVCyiMrA~~119998165

Max-Forwards: 0

To: pingTo <sip:pingTo@172.31.48.28:5060>

From: pingFrom <sip:pingFrom@172.16.100.204:4004>

Call-ID: 1488893782224@SSA2-LSGA-Net:172.31.48.28:5060:2

CSeq: 1 OPTIONS

Content-Length: 0

Contact: sip:ping@172.16.100.204:4004

呼び出します。 CVP が受け取る時はいつでもオプションはリモートエンドポイントからエンドポイントが到達不能変換先テーブルにあるかどうかメッセージを、それ確認します ping します。 ある場合、エンドポイントと通信こと現在できるので表から IP アドレスを削除します。

これの結果として、CVP は到達不能変換先テーブルから IP アドレスを取除くように試みます。 ただし、このエンドポイントの IP アドレスがそこにないので、表のこのエンドポイントのためのゼロ レコードが「現在の数あること CVP ちょうどプリント結果: 0".

結論として、これらのメッセージは良性で、安全に無視することができます。