内容

概要

Cisco SNMP サービスの再インストール

関連情報

概要

このドキュメントでは、Simple Network Management Protocol （SNMP）を再インストールする方法について説明します。このドキュメントは、Cisco Contact Center SNMP に適用されます。

Cisco SNMP サービスの再インストール

1. コンタクト センター SNMP 管理サービスを中断します。

2. startup type を「disabled」に設定します。

3. Windows のコマンド プロンプトで、「icm\bin」フォルダの cccsnmpmgmt.exe - remove を入力し、サービスを削除します。

4. Windows SNMP サービスのタイプを「automatic」に設定します。

5. Windows SNMP サービスを開始します。

6. Cisco SNMP のアンインストールが完了したら、動作していることがわかっているマシンの「c:\icm\snmp」の場所からフォルダをコピーし、動作していないマシンにそれを送信します。

7. Windows のコマンド プロンプトで、「icm\bin」フォルダの cccsnmpmgmt.exe -install を入力し、Cisco Contact Center SNMP （CCCSNMP）サービスをインストールします。

8. サービスが再インストールされたら、CCCSNMP サービス スタートアップのタイプを「automatic」に設定してからサービスを起動します。これにより、Windows SNMP サービスが自動的に無効になります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems