目次

はじめに

問題

解決策

概要

この資料にパフォーマンス モニタ（Perfmon）設定および Windows プラットフォームで複雑な問題を解決するために収集 プロセスを使用する方法を記述されています。 Cisco はウィンドウズオペレーティングシステムのナレッジがあることを推奨します。

問題

ある特定の問題は Windows プラットフォームの詳細な分析を必要とします。 これらの問題はきちんとそれらを解決するために広範囲の Perfmon を集めることを必要とするかもしれません。

解決策

Perfmon を実行し、問題を解決するために Windows サーバ トレースを使用して下さい。

1. すべてのスクリーンセーバーを無期限にディセーブルにして下さい。

2. 『Start』 をクリック し、『Run』 をクリック し、Perfmon を入力し、『OK』 をクリック して下さい。

3. パフォーマンス ログおよびアラートを拡張して下さい。

4. メニューを開くために右のペインのカウンター ログおよび右クリックを強調表示して下さい。

5. このメニューから、『New Log Settings』 を選択 し、新しいログを指名し、『OK』 をクリック して下さい。

6. 『Add Counters』 をクリック して下さい。 正しいコンピュータがコンピュータ ドロップダウン リストから選定されたカウンター オブジェクトで選択されることを確認して下さい。

7. パフォーマンス オブジェクトを選択し、これらの項目のためのドロップダウン リストから選定されたカウンターを追加して下さい:

- メモリ

利用可能な MB

利用可能な KB

託されたバイト（MB で）

ページ/秒

ページ フォールト/秒

- システム

プロセス

プロセッサ キューの長さ

- プロセッサ

%のプロセッサ時間（インストールされる各 CPU のために）

- 物理ディスク

Avg ディスク キューの長さ

時間%のディスク

アイドル時間%の

- ページング ファイル

使用%の

- ネットワーク インターフェース

バイト 合計

出力キューの長さ

- *プロセス（たとえば、ctiserver.exe および opc.exe）

プロセッサ時間%の

プライベート バイト（MB で）

ページ フォールト/秒

ページ/秒

IO はバイト/秒を書きます（KB で）

IO 書き込み操作/秒

ワーキング セット（MB で）

ハンドル数

8. 15 秒毎にのための間隔を設定 して下さい。

9. Log Files タブをクリックし、バイナリ円ファイルにログ ファイル型を設定 して下さい。

10. 2GB の制限を設定して下さい。 ログ ファイルを取り扱うディスク領域が十分あることを確認して下さい。

11. Schedule タブをクリックし、停止ログのためのスケジュールを手動で 設定 し、ログを手動で開始して下さい。