目次

はじめに

問題： Facebook 新しい供給を承認することが不可能

根本原因

回避策

概要

この資料は SocialMiner 管理 Web ページで作成される Facebook 供給を承認することができない管理者の問題を記述したものです。

Error: 「URL をロードできません: この URL のドメインはアプリケーションのドメインに含まれていません。 この URL をロードことできるために追加して下さいアプリケーション設定のアプリケーション ドメイン フィールドにアプリケーションのすべてのドメインおよびサブドメインを」

問題： Facebook 新しい供給を承認することが不可能

Facebook 新しい供給が作成されるとき、オリジナル ファン ページとそれを承認する必要があります。

手順：

1. 新しい FB 供給を作成して下さい、それを承認することを試みて下さい。 pop はイメージで示されているエラーと開きます。

2. これを保存し、供給を承認することが不可能。

この新しい供給が承認される間、このイメージで示されているエラーを受け取ります:

根本的原因

Facebook はそれとして最近リダイレクト URI validator の変更を有効に しました リダイレクト URI の厳密なチェックをもたらしてしまいました、すなわち厳密 = 本当デフォルトでつけられ、実施されます（無効に なることができません）。

https://developers.facebook.com/blog/post/2017/12/18/strict-uri-matching/

回避策

現在 SocialMiner Facebook 供給統合が Cisco によってもはやサポートされないので利用可能な回避策がありません。

機能は第 1 によって、2018 August 非難されています。

これのまわりで詳細については Cisco.com の公式 Field Notice を参照して下さい。

これは Cisco バグ ID を使用してトラッキングされます- CSCvi57839 - SocialMiner: エラーと新しい Facebook ファン ページ 許可を行うことが不可能: URL をロードできません