目次

はじめに

前提条件

要件

該当するリリース

使用するコンポーネント

背景説明

要約

回避策

概要

この資料は 4月開始する 2018 年 7 月 13 日、および既存の Cisco SocialMiner 製品バージョン 10.6(1)開始する非難する、グラフ API v2.5 第 12 2018 年およびグラフ API v2.6 を Facebook グラフ API 変更 11.0(1)、11.5(1) および 11.6(1) の含意を記述したものです。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

該当するリリース

SocialMiner 10.x

SocialMiner 11.0

SocialMiner 11.5

SocialMiner 11.6

使用するコンポーネント

この資料に記載されている情報は Facebook 供給（ファン ページ）統合とインストールされる SocialMiner に基づいています

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

背景説明

Facebook に次を見られるように SocialMiner アプリケーションの変更の影響と共にグラフ API v.2.5 の非推奨のまわりですべてのアプリケーション開発者用のメモ バナーが、あります。

11.0(1) （SocialMiner のを含むすべての 10.x バージョン）使用グラフ API v2.0 まですべてのバージョンはこの変更によって影響を与えられ。

SocialMiner 11.5(1) および 11.6(1) 2018 年 7 月以内に変更の第 2 ウェーブによって影響を与えられる使用グラフ API v2.6。

要約

SocialMiner リリース

使用される Facebook グラフ API バージョン

影響

推奨事項

10.0(1)

10.5(1)

10.6(1)

10.6(2)

11.0(1)

v2.0

2018 年 4 月 12 日開始して、Facebook ファン ページ 機能は動作することを止めます

SocialMiner 11.5(1)SU(1) または 11.6(1) にアップグレードし、次に下記の回避策を適用して下さい。

SocialMiner バージョン 10.6 または 11.0 トレインはグラフ API v2.12 と互換性を持たせることができません。

11.5(1)

11.5(1) SU1

v2.6

2018 年 7 月 13 日開始して、Facebook ファン ページ 機能は動作することを止めます

参照して下さい: インストール済み SocialMiner の FB グラフ API バージョンをアップグレードして下さい

11.6(1)

v2.6

2018 年 7 月 13 日開始して、Facebook ファン ページ 機能は動作することを止めます

参照して下さい: インストール済み SocialMiner の FB グラフ API バージョンをアップグレードして下さい

回避策

インストール済み SocialMiner の FB グラフ API バージョンをアップグレードして下さい。

1. SSH アクセスを使用して SocialMiner のプラットフォーム CLI にログインして下さい

2. 次のコマンドを実行します。
CLI: run sql UPDATE mmca_propertydef SET defaultvalue = "v2.12" WHERE propertyname = "facebookAPIVersion"

3. SocialMiner サーバを再起動して下さい:

4. CLI: utils system restart